Caption Property


Enabled Property


Height Property


HelpContextID Property


Hide Method


Left Property


Move Method


Name Property


PrintForm Method


Show Method


StartUpPosition Property
StartUpPosition Method


Tag Property


Top Property


Visible Property


WhatsThisButton Property


WhatsThisHelp Property


WhatsThisMode Method


Width Property


Ambiguous selection

Either you have not selected a keyword or you have requested Help on a component of the integrated development environment (IDE). If you were trying to select a keyword, try reselecting a single keyword.  If you were trying to get information on the IDE, click one of the following:

Code or Module Window

Immediate Window or Pane

Locals Windows or pane

Object Browser

Watch Window or Pane


 Visual Basic 菜单

Visual Basic 有两种类型的菜单：内建及快捷方式。

内建菜单

内建菜单出现在 Visual Basic 窗口顶端的菜单栏中，每个菜单名称都会有些相应的命令。举例而言，“格式”菜单包含用来格式化窗体的命令。某些命令具有子菜单，而子菜单又包含一些命令。例如，“试图”菜单上的“工具栏”命令有一个子菜单，它包含工具条的名称及“自定义”命令。您可以使用“自定义”命令去修改内建菜单或在菜单栏中添加命令。

快捷方式菜单

快捷方式菜单是一个内含经常使用的命令的菜单，当单击鼠标右键或按 SHIFT+F10 时就会出现。

注意   关于菜单中命令的信息，使用“帮助”菜单中的“查找帮助”命令，然后键入命令的名称。


“缩放”命令

减小或增大所选控件窗体显示。 10到 400 的倍率，是您可以选择或键入的。

只能使用于 “UserForm”，工具条。

工具条：


“定义”命令（快捷方式菜单）

显示在“代码”窗口中，定义指针下面的变量或过程的位置。如果该定义是在引用程序库中，则它被显示在“对象浏览器”中。


“显示隐含成员”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

显示和隐藏“对象浏览器”中各类别的隐藏成员。隐藏成员就是不打算让程序员重复使用的对象，在“对象浏览器”中不是正常可见，而是以浅灰色的文本显现。


“自定义”命令（快捷方式菜单）

显示“自定义”对话框，在其中可以添加、删除、修改或创建自定义工具条。


“删除监视”命令（快捷方式菜单）

删除所选的监视表达式。


“全字匹配”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

搜寻和键入“对象浏览器”中“搜索文本”框的单词完全匹配的情况。


“隐藏”命令（快捷方式菜单）

隐藏活动的窗口、工程、文件夹、模块或工具条。


“折叠父窗口”命令（快捷方式菜单）

将“本地”窗口或“监视”窗口中项目的列表收缩至上层项目。当折叠列表时，表达式左边的图标会从减号（-）变成加号（+）。


“属性”命令（快捷方式菜单）

打开所选项目的属性窗口。


“切换”命令（快捷方式菜单）

“断点”   在当前行中设定或删除断点。

“书签”   在“代码”窗口的活动行上显示或删除书签。


“移动”命令（快捷方式菜单）

当选择“移动”命令时，根据当前激活的是窗口还是工具箱，会有下列的动作发生：

•	指针变为 [image] ，这样，可将活动窗口移到另一个位置。

•	显示“页顺序”对话框，在此可以改变工具箱中页的顺序。

您可以将所选取的页移到其它页的左边或右边。


“设置注释块”命令和“解除注释块”命令

在选定文本块的每一行中，添加或删除注释字符—撇号 (�)。如果未选定文本，但选择了 “设置注释块”命令或“解除注释块”命令，则注释字符 (�) 会在指针所在的行添加或删除。

“设置注释块”   在选定文本块的每一行中添加注释符。

“解除注释块”   从选定文本块的每一行中删除注释符。


“属性”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

显示“成员选项”对话框，其中可键入自定义成员的描述，并且赋予它帮助上下文标识符 (Help Context ID) 以及帮助文件名称 (Help File name)。

只对含有 Basic 代码的项目有效。


“帮助”命令（快捷方式菜单）

当选择“帮助”命令时，会显示与所选项目有关的帮助主题。


“查看对象 ”命令和“查看代码”命令（快捷方式菜单）

允许您去查看“设计”窗口或是“代码”窗口。

“查看对象”   显示或激活选取的项目。

“查看代码”   显示或激活当前所选取对象的“Code”窗口。


“可连接的”命令（快捷方式菜单）

对激活窗口停放功能的开关切换。

‘停靠窗口’指的是窗口附着或停靠在屏幕、应用程序窗口或其它可停靠的窗口的边缘上。当移动可停靠的窗口，它会‘一下抓住’那个地方。如果可以将窗口移到屏幕的任何地方，它便停泊在那里，则此窗口不是可停靠的。


“组成员”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

在所选类的成员按字母排序的列表，和按成员类型分组的列表之间，切换窗格成员。


“查看定义”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

查看所选成员的定义。


“大小”命令（快捷方式菜单）

更改指针，以便重置活动窗口或工具条的大小。


“复制”命令（“对象浏览器”快捷方式菜单）

将所选类或成员的文本复制到剪贴板中。


用于字符串比较的通配符

内建的匹配模式，为字符串比较上提供了通用工具。下表显示了可和 Like 操作符一起使用的通配符，以及它们所匹配的数字或字符。

模式中的字符	在表达式中匹配
?	任何单一字符。
*	零个或多个字符。
#	任何单一数字（09）。
[charlist]	任何位于 charlist 中的单一字符。
[!charlist]	任何不在 charlist 中的单一字符。
括在中括号 ([ ]) 内的一个或多个字符的组 (charlist) ，可以用来匹配 expression 中的任一字符，并且可以包含几乎所有的 ANSI 字符集中的字符，包括数字。事实上，左方括号 ([)、问号 (?)、数字符号 (#)和星号 (*)等特殊字符，如果括在括号之中，可以直接用来匹配它们自己。然而右方括号 (]) 却不能放在一个组内和自己匹配；但是它可以在组外，作为个别的字符来用。

除了括在括号内的简单的字符列表外，charlist 还可以指定字符范围：使用连字符 (-) 分隔范围的上限与下限。例如在模式中使用 [A-Z]，如果在 expression 的适当位置上含有从 A 到 Z 的任何大写字母，就会导致匹配。在括号内可以包含多个范围，而无须任何分隔。例如， [a-zA-Z0-9] 可匹配任何字母数字符号。

模式匹配的重要规则还有：

•	在 charlis 开头的惊叹号（!）表示：expression 中任何不在charlist 中的字符与之匹配。若惊叹号用在括号外面，则它与自己匹配。

•	若要连字符 (-)与自身匹配，可以将它放在 charlist 的开头（若使用惊叹号，则在惊叹号之后）或末尾。如果放在任何其它地方，连字符用来分隔 ANSI 字符范围的上下限。

•	在指定字符范围时，它们必须以升序（A-Z 或 0-100）出现。[A-Z] 是有效的模式，但 [Z-A] 不是。

•	字符序列 [ ] 被忽略；它被当作零长度的字符串 ("")。


“关闭”命令（快捷方式菜单）

关闭所选的窗口。


“逐语句”、“逐过程”、“跳出”命令 (调试菜单)

逐语句   一次执行一个语句。

当不在设计方式时，“逐语句”会在当前执行行上进入中断模式。如果此语句是一个过程调用，下一个被显示的语句就是该过程内的第一个语句。

在设计时，此菜单项会开始执行并在第一行程序被执行前进入中断模式。

如果没有指定当前执行点，“逐语句”命令可能不会有任何作用，除非您以某种方式引发了代码，例如在文档上点一下。

工具栏按钮：  ；  键盘快捷键：F8。

逐过程   与“逐语句” 相似。只有在当前的语句含有一个对过程的调用时，两者才会有差异。

“逐过程”是将过程视为一个基本单位来执行，执行完一个语句后再继续执行下一个语句。不过，下个被显示的语句，就是当前过程中的下一个语句，不会因为当前语句为一过程调用而有所改变。只有在中断模式中可使用。

工具栏按钮：  ；  键盘快捷键：SHIFT+F8.

跳出   执行当前执行点所在函数中剩余未执行的行。下个被显示的语句是紧随在该过程调用后的语句。所有在当前与最后的执行点间的代码都会被执行。此功能仅在中断模式中有效。

工具栏按钮：  ；  键盘快捷键： CTRL+SHIFT+F8.


“运行到光标处”命令 (调试菜单)

当您的应用程序处于设计方式时，可以使用“运行到光标处”来选定您想执行到哪一行语句才停止。您的应用程序将会从当前语句执行到您所选定的语句，另外边界标识条 [image] ，会显示在页边距指示区中。

您可以使用这个命令来跳过大型循环。

键盘快捷键： CTRL+F8.


“切换断点”命令 (调试菜单)

设置或删除当前行上的一个断点。您不能在不含可执行代码的行上（如注释、声明语句或空白行）设置断点。

一行代码的断点颜色可以在“选项”对话框的“编辑器格式”选项卡中指定。

工具栏按钮：  ； 键盘快捷键： F9.


“清除所有断点”命令 (调试菜单)

清除所有工程中的断点。然而，如果您设置了一个监视表达式或是选择了“选项”对话框中“通用”选项卡里的“发生错误则中断”选项，您的应用程序可能仍然会中断执行。您不能复原“清除所有断点”命令。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： CTRL+SHIFT+F9.


“设置下一条语句”命令 (调试菜单)

将执行点设置到您所选择的那行代码。如果您想设置一行不同的代码来执行，您可以选定一行想执行的代码后选择“设置下一条语句”命令，或是将当前执行行的边界标识条，拖放到您想执行那行代码。

使用“设置下一条语句”，您可以选择一行位于当前选择语句之前或之后的代码。当您执行代码时，任何位于其中的代码将不会被执行。当您想要重新执行当前过程内的某一语句或是想要跳过一些尚未执行的语句时，便可以使用这个命令。您不能使用“设置下一条语句”来把执行点设到另一个过程的语句去。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： CTRL+F9.


“显示下一条语句”命令 (调试菜单)

突出下一个将被执行的语句。使用“显示下一条语句”命令来将光标移到下一行会被执行的程序。

此功能仅可在中断模式中使用。

工具栏快捷键: .


“添加监视”命令 (调试菜单)

显示“添加监视”对话框，这个对话框可以让您输入一个监视表达式。 这个表达式可以是任何的正确的 Basic 表达式。“监视”窗口中的监视表达式会在每次您进入中断模式时更新。

工具栏按钮：  .


“编辑监视”命令 (调试菜单)

显示“编辑监视”对话框，这个对话框可以让您编辑或删除一监视表达式。这个功能可以在有监视时使用，甚至在“监视”窗口处于隐含状态时仍可使用。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： CTRL+W.


“快速监视”命令 (调试菜单)

将选择表达式的值显示在“快速监视”对话框内。您可能没为一些变量、属性或其它表达式定义监视表达式来观察它的值，这时您可以直接使用这个命令来检查其当前的值。您可以从“代码窗口”或是“立即窗口”中选定此表达式，然后选择“快速监视”命令。想在“快速监视”对话框中添加一个以此表达式为基础的监视表达式，请选择“添加”按钮。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： SHIFT+F9.


“添加监视”对话框

用来输入监视表达式。此表达式可以是一个变量、属性、函数调用或是其他任何正确的 Basic 表达式。监视表达式会在每次进入中断模式时，或在执行立即窗口中的每个语句后，自动在监视窗口中更新。

您可以将程序窗口中选定的表达式，拖到监视窗口中。

重要   若要以一段内容做为监视表达式，最好选择符合需求的最小有效范围。选择所有的过程及模块，会减慢执行的速度。这是因为每个语句执行之后，都必须评估一次整个表达式。若只选择某个过程的话，那么只有当此过程位于活动过程调用列表当中时，才会影响执行，可通过选择“视图”菜单中的“调用堆栈”命令来查看。

对话框选项

表达式   以缺省方式显示选定的表达式。此表达式可为一个变量、属性、函数调用或其他任何正确的表达式。您可以输入不同的表达式试试看。

内容   设置在表达式中所监视变量的有效范围。

•	过程 � 显示选定项目所在过程的名称 ( 缺省值 )，定义要评估的表达式所在的过程。您可以选择所有过程，或是所要判断的变量所在的特定过程内容。

•	模块 � 显示选定项目所在模块的名称 ( 缺省值 )。您可以选择所有模块或是所要判断的变量所在的特定模块内容。

•	工程 � 显示当前工程的名称。当前工程范围外的内容中的表达式，是不能作判断的。

监视类型   决定 Visual Basic 如何响应监视表达式。

•	监视表达式 � 在监视窗口中显示监视表达式及其值。当进入中断模式，监视表达式的值会自动更新。

•	当值为 True 时中断 � 当表达式为 True 或任何非零值 ( 字符串表达式不适用 ) 时，会自动进入中断模式。

•	当值改变时中断 � 当特定内容中的运算值改变时，会自动进入中断模式。


“编辑监视”对话框

用来删除或编辑监视表达式的内容或类型。

重要   当要选择监视表达式的内容时，最好选择符合需求的最小有效范围。选择所有的过程及模块，会减慢执行的速度。这是因为每个语句执行之后，都必须评估一次整个表达式。若只选择某个过程的话，那么只有当此过程位于活动过程调用列表当中时，才会影响执行。

对话框选项

表达式   以缺省方式显示选择的表达式。此表达式可以是一个变量、属性、函数调用或其他任何正确的表达式。您可以输入不同的表达式试试看。

内容   设置在表达式中所监视变量的有效范围。

•	过程 � 显示选定项目所在过程的名称 ( 缺省值 )。定义要估算的表达式所在的过程。可以选择所有的过程，或是所要判断的变量所在的特定过程内容。

•	模块 � 显示选定项目所在模块的名称 ( 缺省值 )。可以选择所有的模块，或是所要判断的变量所在的特定模块内容。

•	工程 � 显示当前工程的名称。当前工程范围外的内容中的表达式是不能判断的。

监视类型   决定 Visual Basic 如何响应监视表达式。

•	监视表达式 � 在监视窗口中显示监视表达式及其值。当进入中断模式，监视表达式的值会自动更新。

•	当值为 True 时中断 � 当表达式为 True 或任何非零值 ( 字符串表达式不适用 ) 时，会自动进入中断模式。

•	当值改变时中断 � 当特定内容中的运算值改变时，执行会自动进入中断模式。

删除   删除监视表达式。


“快速监视”对话框

显示选定表达式的当前值。如果在代码调试时想要看见变量、属性或其他表达式的当前值，这个功能就非常有用。

对话框选项

当前内容   列出监视表达式所在的工程、模块及过程的名称。

表达式   显示选定的表达式。

值   显示选定表达式的值。如果表达式内容不在“调用”对话框所列过程之中的话，当前的值不会显示。

添加   添加表达式到“监视”窗口。


“对象浏览器”

显示出对象库以及工程里过程中的可用类、属性、方法、事件及常数变量。您可以用它来搜索及使用既有的对象，或是来源于其他应用程序的对象。

您可以查找帮助中的“对象浏览器”，来取得进一步的帮助

窗口部件

“工程/库”框

显示活动工程的当前所引用的库。您可以在“引用”对话框中添加库。 <所有库> 可以一次显示出所有的库。

“搜索文本”框

包含要用来做搜索的字符串。可以键入或选择所要的字符串。搜索文本框中包含最后四次输入的搜索字符串，直到关闭此工程为止。在键入字符串时，可以使用标准的 Visual Basic 通配符。

如果要查找完全相符的字符串，可以用快捷菜单中的“全字匹配”命令。

“向后”按钮

可以向后回到前一个类及成员列表。每单击一次便向后一个选项，直到最后。

“向前”按钮

每次单击可以重复原本选择的类及成员列表，直到选择列表用完。

“复制到剪贴板”按钮

将成员列表中的选择或详细框中的文本复制到剪贴板。可在之后将选择贴到代码中。

“视图定义”按钮

将光标移到“代码”窗口中，定义成员列表或类列表中选定的位置。

“帮助”按钮

显示在类或成员列表中，选定工程的联机帮助主题。也可以使用 F1键。

“搜索”按钮

激活类或属性、方法、事件或常数等符合您在“搜索文本”框中键入字符串的库搜索，并且打开有适当信息列表的“搜索结果”框。

“显示/隐藏搜索结果”按钮

打开或隐藏“搜索结果”框。“搜索结果”框改变成显示从“工程/库”列表中所选出的工程或库的搜索结果。搜索结果会缺省的按类型创建组并从 A 到 Z 排列。

“搜索结果列表”

显示搜索字符串所包含工程的对应库、类及成员。“搜索结果”框在您改变“工程/库”框中的选择时改变。

“类列表”

显示在“工程/库”框中选定的库或工程中所有可用的类。如果有代码编写的类，则这个类会以粗体方式显示。这个列表的开头都是 <globals>，是可全局访问的成员列表。

如果选择了类但没有选择特定的成员，会得到缺省成员。缺省的成员以星号(*)或是以此成员特定的缺省图标做为标识。

“成员列表”

按组显示出在“类”框中所选类的元素，在每个组中再按字母排列。用代码编写的方法、属性、事件或常数会以粗体显示。可用“对象浏览器”的快捷菜单中的“组成员”命令改变此列表顺序。

详细数据

显示成员定义。“详细数据”框包含一个跳转，以跳到该元素所属的类或库。某些成员的跳转可跳到其上层类。例如，如果“详细数据”框中的文本提到 Command1 声明为命令按钮类型，单击命令按钮可以到“命令按钮”类。

您可以将“详细数据”框中的文本复制或拖动到“代码”窗口。

拆分

拆分可以调整框的大小。它位于：

•	“类”框及“成员”框之间。

•	“搜索结果”列表及“类”与“成员”框之间。

•	“类”与“成员”框及“详细数据”框之间。


“调用堆栈”对话框

显示在中断模式期间活动的过程调用。当执行一个过程中的代码时，该过程添加到活动的过程调用的列表。每次过程调用其他过程，便会添加列表。被调用的过程在完成回到原调用过程时便会从列表中删除。从“立即”窗口中调用的过程也会添加调用列表。

对话框选项

工程模块函数   列出过程。

显示   将插入点移到调用的位置，并打开“调用堆栈”指示器， [image] 。


“成员选项”对话框

可以添加有关此过程的“帮助”信息或注释，这在工程中定义。

对话框选项

成员名称   显示类或成员列表中所选工程的名称。

帮助   可以指定显示在“对象浏览器”的“详细数据”框中的字符串。

帮助文件   显示与“名称”框中所列项目结合的的帮助文件。这在“工程属性”对话框的“通用”选项卡中的“帮助文件名”框设置。

帮助上下文标识符   指定主题代码的唯一数字值。这个值用来当用户在对象浏览器中观看过程时按下 F1 键或 [image] 按钮时查找“帮助文件”框所列文件的某个“帮助”主题。


“打印设置”对话框

在选择“打印”对话框中设置.时出现。

利用“打印设置”对话框来选择打印机、打印方向及纸张大小。

对话框选项

打印机   可以指定打印机。如果没有选择打印机，则 Visual Basic 会打印到 Windows 的缺省打印机。

•	名称 � 显示可用打印机列表。

•	状态 � 显示打印机的状态以及是否可以打印。

•	类型 � 显示打印机类型。

•	位置 � 显示打印机位置。如果是网络打印机，则列出服务器的路径。

•	注释 � 显示打印机的实际位置以及附加信息。

•	属性 � 打开指定打印机的“属性”对话框，在那里选择附加选项，如纸张及图形的打印方式。

纸张   可以选择纸张大小及来源 ( 当然必须是这部打印机所能接受的 )。纸张大小及来源取决于所选的打印机，而且会在改变打印机时跟着改变。

•	大小 � 显示可用纸张大小的列表。

•	来源 � 显示所选打印机的可用纸张来源。

方向   可以指定纵向或横向打印。.


“自定义”对话框

允许用户定义工具栏及菜单。

选项卡

工具栏   可以创建、重命名、删除及重设置工具栏。

命令   包含可以拖动到菜单及工具栏的命令。

选项   可以改变工具栏按钮大小，显示工具提示及快捷键，以及为菜单添加动画。

   Office Assistant 按钮   显示 Office Assistant.


“工具栏”选项卡(“自定义”对话框)

可以创建、重命名、删除及重设置工具栏，

选项卡选项

工具栏框   显示 Visual Basic 固有的工具栏以及用户创建的任何工具栏。当要显示一个工具栏，它左方就出现检查标记。

注意   一个菜单栏不能隐藏。只能被重置。

新建   打开一个“新建工具栏”对话框，可以在那里的“工具栏名称”框中键入新工具栏的名称。

重命名   打开“重命名工具栏”对话框，在那里可以键入工具栏的新名称。这只在选了用户定义的工具栏时才可以使用。

删除   在工程中删除一个用户定义的工具栏。这只在选了用户定义的工具栏时才可用。

重置   将固有工具栏上的任何改变删除，并重置至原来的状态。这只在选了固有的工具栏时才可用。


“命令”选项卡(“自定义”对话框)

可以在菜单栏或工具栏上，添加控件及修改原有的控件。也可以修改添加命令的按钮图象与文本。

选项卡选项

类别   列出不同的命令类别。

命令   列出在类别列表中所选出的类别的可用控件。可以拖动命令到您要放这个命令的工具栏上。要添加命令到菜单，先将它拖动到菜单标题上，接着放进在菜单上出现的位置。

描述   显示当前所选控件的“快速提示”。

修改选择   可以改变所选的命令。

•	重置 � 将命令重置到缺省状态。

•	删除 � 删除这项命令。

•	名称 � 将控件的名称改成在框中键入的名称。您也可以通过使用 (&) 符号，来设置快捷键。

•	复制按钮图象 � 将按钮图象复制到“剪贴板”中。

•	粘贴按钮图象 � 从“剪贴板”粘贴按钮图象。

•	重置按钮图象 � 将按钮图象重置至缺省的设置。

•	编辑按钮图象 � 显示“按钮编辑器”对话框。

•	改变按钮图象 � 显示按钮图象列表，由此可为按钮选择不同的图象。

•	缺省样式 � 对工具栏按钮而言，只会显示图标。而菜单项目则会显示图标及名称。

•	只有文本 (全部) � 只显示命令名称。

•	只有文本 (菜单) � 如果菜单项目有图标的话，将会隐藏。这个选项对工具栏按钮没有影响。

•	图象及文本 � 同时显示工具栏的图标及名称。这个选项对菜单项目没有影响。

•	开始一个组 � 对工具栏，在控件前放一个分隔线。如果控件位于工具栏的开始位置则会暗掉。


“选项”选项卡(“自定义”对话框)

可以改变菜单栏及工具栏的外观。

选项卡选项

大图标   将工具栏图标改成较大的尺寸。

在工具栏上显示屏幕提示   打开或关闭屏幕提示。

在屏幕提示上显示快捷键   在菜单上显示快捷键。

菜单动画   列出几个可以用于菜单栏的动画。


“工程属性”对话框

指定特定工程的设置。


“新建工具栏”对话框

可以为新工具栏取一个名子。

对话框选项

工具栏名称   可以键入新工具栏的名称或用缺省的名称。缺省名称会随着每个自定义工具栏而改变，例如，Custom1, Custom2 等等。


“重命名工具栏”对话框

可以为自定义工具栏重命名。

对话框选项

工具栏名称   键入工具栏的名称。


“字体”对话框

用来改变文本及数据字段的字体、字体大小，和/或字体样式。

对话框选项

字体   列出所有在 Windows 上已安装的字体。当该框第一次出现时，已被使用的字体在所选元素中是突出显示的。

字体样式   列出可赋予所选字体的四个附加的属性：

•	标准 � 标准，没有修改的样式

•	粗体 � 粗体

•	斜体 � 斜体

•	粗斜体 � 粗斜体

大小   列出突出显示字体的常用点数大小。当这个框第一次出现时，已被使用的字体大小在所选元素中是突出显示的，并且突出显示的点数大小会出现在顶部的编辑框中。

您可以直接从列表中选择，或是在顶部的编辑框中键入新的点数大小 ( 如果您知道当前所选的打印机还有其他可设置的大小，或是您使用的是可改变大小的类型)。

效果   列出对于突出显示的所选字体可用的两个附加选项。

•	删除线 � 字体上有删除线

•	下划线 � 字体有下划线

您要选出多少的效果都可以。

示例   显示所选字体的示例。这个示例显示出您指定的字体、样式、大小、效果及色彩。您可以利用这个框来预览结果，就像在不同的格式选项所看到的。

字符集   显示可用字符集列表。

确定    将字体改变应用于所选的报告元素。

取消   取消所有的字体改变并将报告维持不变。


在“对象浏览器”及“代码”窗口中使用的图标

对象浏览器及代码窗口包含许多代表类及成员的图标。以下是图标的列表及代表什么。

图标：	代表一个：
	属性
	缺省属性
	方法
	缺省方法
	事件
	常数
	模块
	类
	用户自定义类型
	Global
	库
	工程
	内置关键字及型态
	Enum


“重复”及“撤消”命令（“编辑”菜单）

撤消   取消最后一个编辑动作；例如在代码窗口中输入文本，或删除了控件。当您删除一个或多个代码时，您可以用“撤消”命令去恢复这些控件和它的所有属性。

工具栏按钮 [image] ；键盘快捷键： CTRL+Z or ALT+BACKSPACE.

注意   不能在窗体之中，使用“撤消”命令来撤消一个“剪切”的动作

重复   若从上一次“撤消”之后没有任何动作，则可恢复到前次的文本编辑；或控件的重排及安置。

工具栏按钮

对于文本编辑，您可以使用“撤消”及“重复”命令来恢复前二十个编辑动作。

这些命令不可使用于运行时，例如在以前没有编辑动作，或在最后一个编辑之后执行过其它的动作。较大的编辑动作会造成内存不足；而使得“撤消”命令不能执行。


“剪切”、“复制”、“粘贴”命令（“编辑”菜单）

剪切   可以选定控件或文本，放到“剪贴板”中。若要使用这个命令；必须选中一个字符或控件。 选择控件后，若使用了“剪切”命令，仍是可以撤消的。

工具栏按钮：；键盘快捷键：CTRL+X or SHIFT+DELETE

复制   可以复制选择的控件或文本到“剪贴板”中。若要使用这个命令，至少必须选择一个字符或控件。但不能在“代码”窗口中，撤消“复制”命令。

工具栏按钮：；键盘快捷键： CTRL+C or CTRL+INSERT

粘贴   把“剪贴板”里的内容插到当前的位置，在插入点的文本会被替换掉。

粘贴的控件会被放到窗体的中央。

可在“代码”窗口撤消“粘贴”命令；若已将控件贴到窗体上，也可在窗体中撤消“粘贴”命令。

工具栏按钮：；键盘快捷键：CTRL+V or SHIFT+INS

注意 若要从磁盘中删除文件，请使用操作系统的标准删除过程。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： DEL


“查找”及“查找下一个”命令（“编辑”菜单）

查找   搜索“查找”对话框中指定的文本。

如果搜索成功，则“查找”对话框会自动关闭，且 Visual Basic 会选出特定的文本。若没有找到，Visual Basic 会显示一个找不到文本的信息。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： CTRL+F.

查找下一个   查找且选中下一个指定的字符串。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： F3 （查找下一个）或 SHIFT+F3 （查找前一个）。

对话框选项

查找目标   可输入或插入要找的信息，也可以单击向下箭头，从以前输入的项目做选择。

搜索   指定搜索范围。

•	当前过程�只在当前过程中搜索。

•	当前模块�只在当前模块中搜索。

•	当前工程�搜索工程内的所有模块。

•	选择文本�搜索在工程内某个选择范围的代码。

方向   设置搜索方向，从光标所在的位置“向下”、“向上”搜索，或选择全部搜索范围。

全字匹配   就整个词做匹配，而不是只就词的一部分做匹配。

区分大小写   查找所有大小写字母均匹配的正确文本。

使用模式匹配   搜索模式匹配的字符。

查找下一个   查找并选中下一个匹配的文本。

取消   关闭对话框；终止搜索动作。

替换   显示“替换”对话框，保留在“查找”对话框中的输入信息。


“替换”命令（“编辑”菜单）

在“替换”对话框中，搜索工程内某个文本的代码；并以另一个文本替换。

工具栏按钮： ；键盘快捷键: CTRL+H.

对话框选项

查找目标   可输入或插入要找的信息，也可以单击向下箭头，从以前输入的项目做选择。

替换为   输入您要用来替换的文本，也可以从“剪贴板”中粘贴。若要从文档里删除“查找目标”框中指定的文本，可以在此保留空。

搜索   指定搜索范围。

•	当前过程�仅在当前过程搜索。

•	当前模块�仅在当前模块搜索。

•	当前工程�搜索工程内的所有模块。

•	选择文本�搜索在工程内某个选择范围的代码。

方向   设置搜索方向“向下”、“向上”，或选择全部搜索范围。

全字匹配   就整个词做匹配，而不是只就词的一部分做匹配。

区分大小写   查找所有大小写字母均匹配的正确文本。

使用模式匹配   搜索模式匹配的字符。

查找下一个   查找并选中下一个匹配的文本。

取消   关闭对话框；终止搜索动作。

替换   显示“替换”对话框，保留在“查找”对话框中的输入信息。

全部替换   替换所有搜索到的文本，并不提示确定选择。


“缩进”命令（“编辑”菜单）

将所有选定行移到下一个定位点。选定的所有行，会移动相同空格数到被选区间内；并保留同样的相对缩进位置。

可以在“选项”对话框的“编辑器”选项卡中，改变定位点宽度。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： CTRL+M.


“凸出”命令（“编辑”菜单）

将所有选定行移到前一个定位点。选中的所有行，会移动相同空格数到被选区间里；并保留同样的相对缩进位置。

可以在“选项”对话框的“编辑器”选项卡中，改变定位点宽度。

工具栏按钮： ；键盘快捷键： CTRL+SHIFT+M.


“书签”命令（“编辑”菜单）

显示一个菜单，可让用户在代码窗口中创建或删除一个占位符，移动到下一个或前一个书签，或清除所有的书签。

当添加一个书签时， [image] 就会出现在插入书签的下一行。

切换书签   切换书签打开或关闭。

工具栏按钮：

下一个书签   移动插入点到下一个书签。

工具栏按钮：

以前的书签   移动插入点到前一个书签。

工具栏按钮：

清除所有书签   删除所有书签。

工具栏按钮：


“全选”命令（“编辑”菜单）

选择活动“代码”窗口中的所有代码；或在窗体中的所有控件。


“属性/方法列表”命令（“编辑”菜单）

在添加对象之前，会在“代码”窗口中打开一个列表框，其中包含该对象可使用的属性及方法。“属性/方法列表”命令也会显示出所有可利用的方法。若要在输入代码时，自动地打开该列表框，您可以在“选项”对话框的“编辑器”选项卡中；选择“自动列出成员”。

通过下列方法可以在列表框中查找所要的属性或方法：

•	输入名称。就输入的属性或方法名称来比对字符，选到后移到列表的顶部。

•	在列表中使用上下箭头来移动。

•	经由滚动条来滚动列表，以选择所要的属性或方法。

通过下列方法可以插入属性或方法到语句中：

•	双击属性或方法。

•	选中属性或方法然后按下 TAB 键来插入项目，或按下 ENTER 键来插入项目，并且移动到下一行。

注意   Variant 类型的对象，在 (.) 符号之后便不会再显示列表。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： CTRL+J.


“常数列表”命令（“编辑”菜单）

当设置一个属性，要定义其常数时，在键入(=)号之前；会在“代码”窗口中打开一个列表框；框内有正确的常数可供引用。使用“常数列表”命令，也可弹出此列表。若要在输入代码时，自动打开此列表框，可在“选项”对话框的“编辑器”选项卡中，选择“自动列出成员”。

通过下列方法可以查找需要的常数：

•	输入名称。

•	在列表中使用上下箭头移动。

•	由滚动条来滚动列表，以选择需要的常数。

通过下列方法可以插入常数到代码中：

•	双击常数。

•	选择常数然后按下 TAB 键来插入项目，或按下 ENTER 键来插入项目；并且移动到下一行。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： CTRL+SHIFT+J.


“快速信息”命令（“编辑”菜单）

在“代码”窗口中提供选定变量、函数、语句、方法或过程的语法。

“快速信息”会显示项目的语法，且突出显示当前的参数。对具有参数的函数或过程而言，输入的参数是粗体的，直到使用逗号来间隔它与下一个参数。

要想在输入代码时，自动显示“快速信息”；可在“选项”对话框的“编辑器”选项卡中，选择“自动快速信息”。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键： CTRL+I.


“参数信息”命令（“编辑”菜单）

在“代码”窗口中显示一个弹出式窗口，其中包含了函数或语句参数的信息。使用一个函数或语句时，可选择“参数信息”，以提供参数的相关信息。而“快速信息”会提供每个嵌入的函数的信息。

当输入变量时，它是粗体的；直到用逗号来间隔它与下一个参数。

活动的“参数信息”，是不能关闭的，除非：

•	所有需要的参数被输入。

•	在不使用所有选择性参数的情况下，函数已经退出。

•	按下 ESC 键。

工具栏按钮:  ；键盘快捷键: CTRL+SHIFT+I.


“插入关键字”命令(“编辑”菜单)

当所输入的字符，足以让 Visual basic 识别所要的命令；则剩余的部分，Visual Basic 会替自动完成输入。

工具栏按钮：  ；键盘快捷键：  CTRL+SPACEBAR.


“打印”命令（“文件”菜单）

将窗体及代码打印到 Microsoft Windows 控制面板所指定的打印机。才可用。

工具栏快捷键：；键盘快捷键：CTRL+P。

对话框选项

“打印机”  标识要打印的打印机。

“范围”   指定打印的范围：

•	“选定” � 打印当前选定的代码。

•	“当前模块” � 打印当前选定模块的窗体和/或代码。

•	“当前工程” � 打印当前整个工程的窗体和/或代码。

“打印内容 ” 决定打印内容。根据“范围”的内容，想打什么就选什么。

•	“窗体图象” � 打印窗体图象。

•	“代码”� 打印选定范围的代码。

“打印质量”    选择打印品质，为高、中、低或草稿图样。

“打印到文件”   如果选择这个选项，打印输出到在“打印到文件”对话框中指定的文件中。在“打印”对话框中按下“确定”按钮之后会出现“打印到文件”对话框。

“确定”   开始打印。

“取消”   中止这次打印并关闭对话框。

“安装”   显示标准的“打印 安装”对话框。


“对齐”命令（“格式”菜单）

对齐所有选取的对象，参考对象为周围有白色控点的对象。

“左对齐”   调整对象的左右位置使之左对齐。所有选取到的对象的左页边距全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“居中”   调整对象的左右位置使之居中对齐，所有选取到的对象的中心点全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“右对齐”   调整对象的左右位置使之右对齐。所有选取到的对象的右页边距全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“顶端对齐”   调整对象的上下位置使之靠上对齐。所有选取到的对象的顶页边距全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“中间对齐”   调整对象的上下位置使之居中对齐。所有选取到的对象的中心点全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“底对齐”   调整对象的上下位置使之靠下对齐。所有选取到的对象的下页边距全部排成一直线，参考对象（端点）为周围有白色控点的对象。

工具栏快捷方式：。

“对齐到网格”   将所有选取对象的左上角靠到最接近的网格，而对象的大小并没有改变。

工具栏快捷方式：。


“按相同大小制作”命令（“格式”菜单）

以周围有白色控点的对象为参考对象，将所有选取到的对象大小设成一样。

“宽度相同”   宽度设成一样。

工具栏快捷方式：。

“高度相同”   高度设成一样。

工具栏快捷方式：。

“两者都相同”   宽度与高度都设成一样。

工具栏快捷方式：。


“水平间距”命令（“格式”菜单）

改变选取到的对象之间的水平间隔。

“相同间距”   以排在最外面（最左边及最右边）的对象页边距为端点，将所有选取到的对象之间的水平间隔设成一样。最外面的对象并不移动。

工具栏快捷方式：。

“递增”   以拥有焦点的对象为端点，将所有选取到的对象的水平间隔增加一个网格的大小。拥有焦点的对象，其边框上会有白色 调整控点出现。您可以在“选项”对话框的“通用”标签（tab）里更改网格的大小。

工具栏快捷方式：。

“递减”   以拥有焦点的对象为端点，将所有选取到的对象的水平间隔增加一个网格的大小。拥有焦点的对象，其边框上会有白色调整控点出现。您可以在“选项”对话框的“通用”选项卡中更改格点的大小。

工具栏快捷方式：。

“删除”   以拥有焦点的对象为端点，中止所有选取到的对象之间的水平间隔。拥有焦点的对象，其边框上会有白色调整控点出现。

工具栏快捷方式：。

注意   拥有焦点的对象本身并不移动，而是其它选取到的对象以它为基准来移动。

注意   如果使用“水平间距”命令并不能达到您所要求的结果，请试着先以手工方式调整其中几个对象的位置或大小，重试试看这个命令。或者试试使用“垂直间距”命令。


“垂直间距”命令（“格式”菜单）

改变选取到的对象间的垂直间隔。参考对象（端点）为拥有焦点的对象（即边框上有白色调整控点的对象）。

“相同间距”   以排在最外面（最上面及最下面）对象的上下页边距为端点，将所有选取到的对象间的垂直间隔设成一样。最外面的对象并不移动。

工具栏快捷方式：。

“递增”   以拥有焦点的对象为端点，将所有选取到的对象的垂直间隔增加一个网格的大小。您可以在“选项”对话框的 “通用”标签（tab）里更改网格的大小。

工具栏快捷方式：。

“递减”   以拥有焦点的对象为端点，将所有选取到的对象的垂直间隔减少一个网格的大小。您可以在“选项”对话框的“通用”标签（tab）里更改网格的大小。

工具栏快捷方式：。

“删除”   以拥有焦点的对象为端点，中止所有选取到的对象之间的垂直间隔。

工具栏快捷方式：。

注意   拥有焦点的对象本身并不移动，而是其它选取到的对象以它为基准来移动。

注意   如果使用“垂直间距”命令并不能达到您所要求的结果，请试着先以手工方式调整其中几个对象的位置或大小，重试试看这个命令。或者试试使用“水平间距”命令。


“在窗体中居中对齐”命令（“格式”菜单）

将所有选取到的对象的中心点排在窗体的中心线（分为水平或垂直两种方式）。

“水平对齐”   将所有选取到对象的中点，排在窗体的中心水平线。

工具栏快捷方式：。

“垂直对齐”   将所有选取到对象的中点，排在窗体的中心垂直线。

工具栏快捷方式：。


“对齐到网格”命令（“格式”菜单）

调整选取到对象的长度与宽度，使每个对象的四个角都对齐到最近的网格上。可以在“选项”对话框的“通用”选项卡中更改格点的大小。

工具栏快捷方式：。


“顺序”命令（“格式”菜单）

改变选取到的对象在窗体上的显示层。

“置前”   将选取到的对象移到窗体所有其他对象的最上层（最上层的对象不会被别的对象遮到）。

工具栏快捷方式：；键盘快捷键：CTRL+J。

“置后”   将选取到的对象移到窗体所有其他对象的最下层（最下层的对象不会遮到别的对象，但会被比它上层的对象遮住）。

工具栏快捷方式：；键盘快捷键：CTRL+K。

“置前”   将选取到的对象往上移到 z-顺序高一层的地方。

工具栏快捷方式：。

“置后”   将选取到的对象往下（往后）移到 z-顺序低一层的地方。

工具栏快捷方式：。


代码窗口

可以使用代码窗口来编写、显示以及编辑 Visual Basic 代码。打开各模块的代码窗口后，可以查看不同窗体或模块中的代码，并且在它们之间做复制以及粘贴的动作。

可以按照下列所述的方式，来打开代码窗口：

•	在工程窗口中，可以选择一个窗体或模块，然后选择“查看代码”按钮。

•	在 “用户窗体”窗口中，可以双击控件或窗体；也可以从“视图”菜单中选择“代码窗口”，或者按下 F7 键。

可以将所选文本拖动到：

•	当前代码窗口中的不同位置。

•	其它的代码窗口。

•	立即窗口以及监视窗口中。

•	“回收站”中。

窗口部件

“对象”框

显示所选对象的名称。可以按下列表框中的右边箭头，来显示此窗体中的对象。

“过程/事件”框

将“窗体”或“对象”框所含控件中，可以列出所有 Visual Basic 的事件。当选择了一个事件，则与事件名称相关的事件过程，就会显示在代码窗口中。

如果在对象框中显示的是“通用”，则过程框会列出所有声明，以及为此窗体所创建的常规过程。如果正在编辑模块中的代码，则过程框会列出所有模块中的常规过程。在上述两实例中，在过程框中所选的过程都会显示在代码窗口中。

模块中的所有过程会出现在一个单一滚动条的列表中，它们是按名称的字母来排列的。可以从代码窗口上端的下拉式列表中选取一个过程，此时指针会移到所选过程的第一行代码上面。

拆分栏

将拆分栏向下拖放，可以将代码窗口分隔成两个水平窗格，两者都具有滚动条。可以在同一时间查看代码中的不同部分。显示在对象框以及过程/事件框中的信息，是以当前拥有焦点的窗格之内的代码为准。将拆分栏拖放到窗口的顶部或下端，或者双击拆分栏，都可以关闭一个窗格。

边界标识条

代码窗口的左边的灰色区域，在此会显示出边界标识。

   “过程查看”图标

显示所选的过程，同一时间只能在代码窗口中显示一个过程。

   “全模块查看”图标

显示模块中全部的代码。


立即窗口

在中断模式时会自动打开，且其内容是空的。

可以：

•	键入或粘贴一行代码，然后按下 ENTER 键来执行该代码。

•	从立即窗口中复制并粘贴一行代码到代码窗口中，但是立即窗口中的代码是不能存储的。

立即窗口可以拖放到屏幕中的任何地方，除非已经在“选项”对话框中的“可连接的”选项卡内，将它设定为停放窗口。

可以按下关闭框来关闭一个窗口。如果关闭框不是可见的，可以先双击窗口标题行，让窗口变成可见的。

注意   在中断模式下，立即窗口中的语句，是根据显示在过程框的内容或范围来执行的。举例来说，如果键入 Print variablename，则输出的就是局域变量的值。这和在程序中止时 Print 方法在正在执行的过程产生一样


本地窗口

可自动显示出所有在当前过程中的变量声明及变量值。

若本地窗口为可见的，则每当从执行方式切换到中断模式或是操纵堆栈中的变量时，它就会自动的重建显示。

可以：

•	通过往左或往右拖移边线，来重置列标头的大小。

•	可以按下关闭框来关闭一个窗口。如果关闭框不是可见的，可以先双击窗口标题行，让窗口变成可见的。

窗口部件

“调用堆栈”按钮   打开调用堆栈对话框，它会列出调用堆栈中的过程。

“表达式”   列出变量的名称。

列表中的第一个变量是一个特殊的模块变量，可用来扩充显示出当前模块中的所有模块层次变量。对于类模块，会定义一个系统变量 <Me>。对于常规模块，第一个变量是 <name of the current module>。全局变量以及其它工程中的变量，都不能从本地窗口中访问。

不能在此编辑数据。

“值”   列出所有变量的值。

当按下“值”字段中的一个值，指针就会变成 “I”形，且值会被点划线包围。可以编辑一个值，并且按下 ENTER 键，向上键，向下键，TAB 键，SHIFT+TAB 键或用鼠标在屏幕上单击，使编辑生效。如果这个值是无效的，则编辑字段会保持在作用中，且值会以突出显示，并且会出现一个错误信息框来提示，此时可以按下 ESC 键来中止更改。

所有的数值变量都应该有一个值，而字符串变量则可以有空值。

拥有子变量的变量可以被扩充或折叠起来。折叠起来的变量不会显示一个值，而变量每一次会显示一个值。 以及 [image] 会出现在变量的左边。

“类型”   列出变量的类型，不能在此编辑数据。


监视窗口

当工程中有定义监视表达式定义时，就会自动出现。

可以：

•	重置列标头的大小，通过往右拖移边线来使它变大，或往左拖移边线来使它变小。

•	拖动一个选取的变量，到立即窗口或监视窗口中。

•	可以按下关闭框，来关闭一个窗口。如果关闭框不是可见的，可以先双击窗口标题行，让窗口变成可见。

窗口部件

“表达式”   列出监视表达式，并在最左边列出监视图标 [image] 。

“值”   列出在切换成中断模式时表达式的值。

可以编辑一个值，并且按下 ENTER 键，向上键，向下键，TAB 键，SHIFT+TAB 键或用鼠标在屏幕上单击，使编辑生效。如果这个值是无效的，则编辑字段会保持在作用中，并且值会以突出显示，且会出现一个消息框来描述这个错误。可以按下 ESC 键来中止更改。

“类型”   列出表达式的类型。

“上下文”   列出监视表达式的内容。

如果在进入中断模式时，监视表达式的内容不在范围内，则当前的值并不会显示出来。

可以按下关闭框来关闭一个窗口。如果关闭框不是可见的，可以先双击窗口标题行，让窗口变成可见的。


边界标识

Visual Basic 提供一些边界标识，对于编辑代码时的某些动作，具有提示的功用。如果有某一行中具有一个以上的动作时，就会有适当的指示器显示。

边界标识会出现在代码窗口左边的区域。

可以在“选项”对话框的“编辑器格式”选项卡中，设定边界指示区为显示或关闭。

边界标识	边界标识名称	帮助
	断点	指出有使用“调试”菜单中的“切换断点”命令来设定一个断点。可以将鼠标指针移动到边界指示区，然后，按下鼠标来切换断点。
	过程当前的执行行	指出要执行的下一行代码。可以在任何正在运行的过程模块内，将边界标识拖动到另一个位置。如果将当前执行行中的边界标识拖动到无效的区域时，就不会有任何作用，且指示器会回到它原先的位置。
	书签	指出使用“编辑”菜单中的“切换书签”命令，所设定的书签位置。
	调用堆栈标志	指示出当前在调用堆栈中的行，调用堆栈指示器只会出现在中断模式中。


数据提示窗口

为一个框；用来显示指针处的变量的值。

举例来说，如果设定 x=5，并且在代码退出前设定一个断点，则当执行代码并且指到 x 上面时，数据提示窗口就会显示出 5。

只有在中断模式才有作用。


工程资源浏览器

显示出工程的层次列表，以及所有项目所引用的的工程。

窗口部件

   “查看代码”

显示代码窗口，以编写或编辑所选项目目标代码。

   “查看对象”

显示选取的工程，可以是文档或是 UserForm 的对象窗口。

   “切换文件夹”

当正在显示包含在对象文件夹中的个别项目时可以隐藏或显示它们。

列表窗口

列出所有已装入的工程以及工程中的项目。

工程

工程以及其包含的项目。

•	UserForms

所有与此工程有关的 .frm 文件。

•	模块

工程中所有的 .bas 模块。

•	类模块

工程中所有的 .cls 文件。

•	引用

设定引用其它的工程。


属性窗口

列出选取对象的属性的设计时以及当前设置的设计时，可以在设计时改变这些属性。当选取了多个控件时，属性窗口会列出所有控件都具有的属性。

窗口部件

对象框

列出当前所选的对象，但只能列出现用窗体中的对象。如果选取了好几个对象，则会以第一个对象为准，列出各对象均具有的属性。

属性列表

•	“按字母序”选项卡� 按字母顺序列出所选的对象的所有属性，这些对象可在设计时改变，以及其当前设置。若要改变属性的设定，可以选择属性名然后输入，或直接选取新的设定。

•	“按分类序”选项卡� 根据性质列出所选对象的所有属性。举例来说，BackColor、Caption 以及 ForeColor 都是属于外观的属性。可以折叠这个列表，这样将只看到分类；也可以扩充一个分类，并可以看到其所有的属性。当扩充或折叠列表时，可在分类名称的左边看到一个加号 （+）或减号（-）图标。


在本地窗口中显示的数据类型

下面是数据类型的列表，以及它在本地窗口时的缺省状态。

数据类型	缺省状态
Currency	显示值。
Double	显示值。
Integer	显示值。
Long	显示值。
Single	显示值。
String	显示值。
UDT	不显示值。不可编辑，可折叠。
Variant	显示它的值。
Object	不显示值。不可编辑，可折叠。
Decimal	显示值。
Array	不显示它的值。不可编辑，可折叠。


“通用”选项卡（“工程属性”对话框）

指定当前 Visual Basic 工程的设定，工程的名称会显示在标题行中。

选项卡选项

“工程名”   在 Windows 注册区及“对象浏览器”中确认的部件，名称是否唯一是很重要的。

工程名是的部件之类型库名称。类型程序库或 TypeLib 包含 有关对象的帮助以及由部件所提供的界面。

它也可用来当作对象类名，工程名以及对象类名的结合，有时可当成一个正确的对象类名或是一个过程设计标识符。在识别一个对象时，对象类名是必备的。

“工程说明”   设定“对象浏览器”底部的显示在帮助窗格帮助文本。

“帮助文件名”   显示此工程的帮助文件名称。

“工程帮助上下文标识符：”   列出帮助主题代码，当用户在与对象浏览器中某个对象库相关的过程中，选取 [image] 按钮时，会调用与此代码相关的帮助文件。

“条件编译参数”   列出用做条件编译的常数声明。


“加载图片”、“加载图标”对话框

装入一个已存在的图象或图标文件。

对话框选项

“搜索”

选择要打开图象的位置。

“向上一级”

显示出上层的磁盘或文件夹。

“创建新文件夹”

创建新的文件夹。

“列表”

将文件夹或文件以列表格式显示，包含图标及图标的名称。

“详细信息”

将文件夹或文件显示在一个列表中，包含图标以图标的名称，大小，类型以及上次修改日期与时间。

“文件名”

选择或键入所要打开的文件名。

“文件类型列表”

选择一个文件类型，属于此文件类型的文件就会出现在列表框中。

•	所有图象文件（*.bmp, *.dib, *.wmf, *.emf, *.ico, *.cur）：列出所有图象文件。

•	位图（*.bmp, *.dib）：列出所有位图以及 DIB文件。

•	Metafiles (*.wmf, *.wmf) ：列出 Microsoft Windows Metafiles 文件。

•	图标 （*.ico, *.cur) ：列出图标文件。

•	所有文件（*.*)：列出所有文件。

“打开”

打开所选的文件。

“取消”

关闭对话框并且不装入图象文件。


“引用”对话框

可让选择其它应用过程中的对象，以便在的过程中引用这些对象库。

对话框的选项

“可使用的引用”   列出工程中可引用的工程。

•	在选定了一对象名称旁的复选框，来设定一个对象程序库的引用之后，就可以从对象浏览器中发现此对象及其方法、属性。

•	如果没有使用到之前引用的对象，必须清除这些工程，以让 Visual Basic 减少解析的时间，如此可以减少工程的编译时间。

•	如果删除一个工程正在使用的对象引用，则当下次引用此对象时，将会出现一个错误信息。

•	按字母顺序来列出非活动的引用。

注意  不能删除 Visual Basic for Applications 以及 Visual Basic 对象与过程的引用，因为在执行 Visual Basic 时，它们为必须的。

“优先级”按钮   将列表中设定的引用往上 [image] ，或往下 [image] 移动。当在代码中引用到一个对象时，Visual Basic 会按“引用”对话框中的显示顺序来找寻对象。如果两个对象使用相同的名称，Visual Basic 会以较前面的对象为优先。

“结果”   显示“可使用的引用”框中选取对象的名称与路径，以及语言版本。

“浏览”   显示“添加引用”对话框，可以找寻其它的目录，并将下列各类型的引用添加到“可使用的引用”框中：

•	类型库 (*.olb, *.tlb, *.dll)

•	可执行文件 (*.exe, *.dll)

•	ActiveX控件 (*.ocx)

•	所有文件 (*.*)

“添加引用”对话框是属于标准的打开对话框。


“中断”命令（“运行”菜单）

停止一个正在运行的程序，并切换到中断模式。如果选择“选项”对话框中“编辑格式”选项卡内的“边界标识”条，当选择这个命令之后，则任何正在执行的语句会与出现在带 [image] 的“代码”窗口的左边。如果应用程序正在空闲循环中等待事件（没有语句执行），则在事件发生前没有任何语句突显。

某些在中断方式下所做的更改，必须等到重新启动程序之后，才能生效。

才有效。

工具栏按钮：   键盘快捷键：CTRL+BREAK


代码窗口键盘快捷键

可以使用快捷键在代码窗口中访问下列命令。

描述	快捷键
查看代码窗口	F7
查看“对象浏览器”	F2
查找	CTRL+F
替换	CTRL+H
查找下一个	F3
查找前一个	SHIFT+F3
下一个过程	CTRL+DOWN ARROW
前一个过程	CTRL+UP ARROW
查看定义	SHIFT+F2
到下一个屏幕	CTRL+PAGE DOWN
到上一个屏幕	CTRL+PAGE UP
到以前光标处	CTRL+SHIFT+F2
到模块开头处	CTRL+HOME
到模块结尾处	CTRL+END
右移一词	CTRL+RIGHT ARROW
左移一词	CTRL+LEFT ARROW
到行尾	END
到行首	HOME
撤消	CTRL+Z
删除当前行	CTRL+Y
删至行尾	CTRL+DELETE
缩进	TAB
凸出	SHIFT+TAB
清除所有断点	CTRL+SHIFT+F9
切换书签	CTRL+F2
查看快捷键菜单	SHIFT+F10
重复	CTRL+Q


代码窗口常用键

在代码窗口中可使用下列组合键：

按下	目的
F1	得到函数、语句、方法、属性或事件的上下文相关帮助。
F2	显示“对象浏览器”。
F9	设置或删除断点。
CTRL+SHIFT+F9	清除所有断点。
F5	运行一个 Sub/UserForm 或是宏。
F8	执行一行代码 (逐行)。
SHIFT+F8	执行整个过程的代码 (逐过程)。
CTRL+BREAK	停止执行 Visual Basic 应用程序。
HOME	将光标移到行首。
END	将光标移到行尾。
双击拆分条	删除拆分条。
CTRL+J	打开“属性/方法列表”。
CTRL+SHIFT+J	打开“常数列表”。
CTRL+I	打开“快速信息”。
CTRL+SHIFT+I	打开“参数信息”。
CTRL+SPACEBAR	打开“插入关键字”。
SHIFT+F10	查看快捷键菜单。


代码窗口定位键

可以使用下列组合键在代码窗口中定位：

按下	目的
CTRL+F7	将插入点移到对象框。
SHIFT+F2	到所选定过程的定义。
CTRL+DOWN ARROW	显示下一个过程。
CTRL+UP ARROW	显示上一个过程。
PAGE DOWN	把代码往下翻一页。
PAGE UP	把代码往上翻一页。
CTRL+SHIFT+F2	到以前光标处。
CTRL+HOME	到模块开头。
CTRL+END	到模块结尾。
CTRL+RIGHT ARROW	右移一单词。
CTRL+LEFT ARROW	左移一单词。
END	到行尾。
HOME	到行首。
CTRL+PAGE DOWN	到当前过程结尾。
CTRL+PAGE UP	到当前过程开头。
F6	在代码窗口的窗格中切换 (如果窗口有拆分的话)。


代码编辑键

可以使用下列组合键，在代码窗口中编辑：

按下	目的
CTRL+C	复制选定文本到剪贴板。
CTRL+X	剪切选定文本到剪贴板。
DELETE or DEL	删除选定文本但不将它放到剪贴板中。
CTRL+V	在插入点粘贴剪贴板内容。
CTRL+Z	在当前行重复上次的编辑动作。
CTRL+Y	剪切当前行到剪贴板中。
CTRL+DELETE	删至词尾。
CTRL+BACKSPACE	删至词头。
F3	查找下一个：重复上次在代码中的文本搜索。若以前没有作过任何文本搜索，便会显示“查找”对话框。
SHIFT+F3	查找上一个：重复上次在代码中的文本搜索。若以前没有作过任何文本搜索，便会显示“查找”对话框。
SHIFT+TAB	删除缩进。


代码窗口中可使用的菜单快捷键

可以在代码窗口中使用下列菜单快捷键：

按下	目的
CTRL+P	打印
CTRL+Z	重复
CTRL+V	粘贴
DEL or DELETE	删除
CTRL+F	查找
F3	查找下一个
CTRL+H	替换
TAB	缩进
SHIFT+TAB	凸出
CTRL+J	属性/方法列表
CTRL+SHIFT+J	常数列表
CTRL+I	快速信息
CTRL+SHIFT+I	参数信息
CTRL+SPACEBAR	插入关键字
SHIFT+F2	定义
CTRL+SHIFT+F2	最后位置
F2	对象浏览器
CTRL+G	立即窗口
CTRL+R	工程浏览器
F4	属性窗口
F8	逐语句
SHIFT+F8	逐过程
CTRL+F8	运行到光标处
SHIFT+F9	快速监视
F9	切换断点
SHIFT+F9	快速监视
CTRL+SHIFT+F9	清除所有断点
F5	运行 Sub/Form 或是运行宏
CTRL+BREAK	中断
SHIFT+F10	快捷键菜单
CTRL+M	导入文件
CTRL+E	导出文件


立即窗口键盘快捷键

请在立即窗口中使用下列组合键：

按下	目的
ENTER	运行一行选定代码。
CTRL+C	复制选定文本到剪贴板。
CTRL+V	在插入点粘贴剪贴板内容。
CTRL+X	剪切选定文本到剪贴板。
CTRL+L	显示“调用堆栈”对话框 (仅适用在中断方式)。
F5	继续运行应用程序。
F8	执行一行代码 (逐行)。
SHIFT+F8	执行整个过程的代码 (逐过程)。
DELETE or DEL	删除选定文本但不将它放到剪贴板中。
F2	显示“对象浏览器”。
CTRL+ENTER	插入换行。
CTRL+HOME	移动光标到立即窗口的起始处。
CTRL+END	移动光标到立即窗口的末端。
SHIFT+F10	查看快捷键菜单。
ALT+F5	运行错误句柄代码或返回调用过程的错误。它不影响“选项”对话框中“通用”选项卡的错误捕获的设置。
ALT+F8	逐语句运行错误句柄代码或返回调用过程的错误。它不影响“选项”对话框中“通用”选项卡的错误捕获的设置。


监视窗口键盘快捷键

请在监视窗口中使用下列快捷键：

按下	目的
SHIFT+ENTER	显示选定的监视表达式。
CTRL+W	显示“编辑监视”对话框。
ENTER	若选定监视值的左边有一加号 (+)或减号 (-)，可以将其值 Expands 或 collapses。
F2	显示“对象浏览器”。
SHIFT+F10	查看快捷键菜单。


属性窗口键盘快捷键

在属性窗口中，当属性列表拥有焦点时请使用下列组合键：

按下	目的
PAGE DOWN	在属性列表中下移。
PAGE UP	在属性列表中上移。
DOWN ARROW	向下移一个属性。
UP ARROW	向上移一个属性。
RIGHT ARROW	向下移一个属性。
LEFT ARROW	向上移一个属性。
END	到列表中最后一个属性。
HOME	到列表中第一个属性。
ALT+F6	在最后两个活动窗口之间切换。
TAB	在属性、属性设置框及对象框中移动插入点。
CTRL+SHIFT+ALPHA	移动到列表中以该字母开头的属性。
双击	在属性类型是枚举时，会在其多个枚举设置中循环，若是其它类型，则会将焦点转移到设置框。
在属性窗口中，当一属性的设置框拥有焦点时，请使用下列组合键：

按下	目的
CTRL+Z	重复上次对当前行的编辑动作。
CTRL+C	复制选定文本到剪贴板。
CTRL+X	剪切选定文本到剪贴板。
DEL or DELETE	删除选定文本但不将它放到剪贴板中。
CTRL+V	在插入点粘贴剪贴板内容。
SHIFT+TAB	在对象框及活动的属性选项卡中切换焦点。
TAB	在对象框、活动属性选项卡、属性及属性值间移动焦点。
ESC	取消对属性的更改。
CTRL+SHIFT+ALPHA	移动到列表中以此字母为开头的属性。
在属性窗口中，当一属性拥有多个列举值且其设置框拥有焦点时请使用下列组合键：

按下	目的
ALT+DOWN ARROW	打开设置框列表。
ALT+UP ARROW	关闭设置框列表。
在属性窗口中，当在设置 BackColor、ForeColor、FillColor 或是 BorderColor 属性且其设置框拥有焦点时，请使用下列组合键：

按下	目的
ALT+DOWN ARROW	显示调色板。
ALT+UP ARROW	关闭调色板。
在属性窗口中，当设置 Icon 或 Picture 属性时，并且它的设置框拥有焦点时请使用下列组合键：

按下	目的
ALT+DOWN ARROW	显示“加载图标”或“加载图片”对话框。
ALT+UP ARROW	显示“加载图标”或“加载图片”对话框。


工程资源管理器键盘快捷键

请在工程资源管理器中使用下列组合键：

按下	目的
ENTER	从列表中打开选定文件，或是展开及折叠列表以显示下级项目。
SHIFT+ENTER	为选定文件打开代码窗口。
F7	为选定文件打开代码窗口。
SHIFT+F10	查看快捷键菜单。
HOME	选定列表中的第一个文件。
END	选定列表中最后一个文件。
RIGHT ARROW	先展开一个列表，然后每按一次此键，列表中的一个次选项会被选定。
LEFT ARROW	先选定列表内的的一个次选项，然后每按一次此键，列表会往上移一级，直到此次选项列表折叠到一个文件夹中。
UP ARROW	向上移一个项目。
DOWN ARROW	向下移一个项目。


全局键

在所有的 Visual Basic 窗口中都可以使用下列组合键：

按下	目的
F5	运行 SubUserForm 或是宏。
F8	执行一行代码。
SHIFT+F8	执行一行语句，但不进入调用的过程内。
CTRL+BREAK	停止运行 Visual Basic 应用程序。
CTRL+G	显示立即窗口。
ALT+F5	运行错误句柄代码或返回调用过程的错误。它不影响“选项”对话框中“通用”选项卡的错误捕获的设置。
ALT+F8	逐语句运行错误句柄代码或返回调用过程的错误。它不影响“选项”对话框中“通用”选项卡的错误捕获的设置。
CTRL+TAB	切换窗口。
按下	目的
SHIFT+CTRL+ALPHA	选定属性窗口里属性列表中的一个属性。
ALPHA	为属性窗口中一选定属性输入一值。
F7	为选定对象打开代码窗口。
DEL or DELETE	删除选定控件但并不将它放到剪贴板中。
CTRL+Z	撤消删除一个控件。
TAB	按控件的 tab 键顺序向前循环。
SHIFT+TAB	按控件的 tab 键顺序向后循环。
CTRL+CLICK	添加或删除选定控件。
CLICK+DRAG	选定多个控件。
SHIFT+CLICK	选定多个控件。
CTRL+CLICK+DRAG	添加或删除多个选定控件。
F4	显示属性窗口 (仅可在设计时使用)。
SHIFT+F10	查看快捷键。
CTRL+J	置后(仅对设计时彼此覆盖的控件有影响)。
CTRL+K	置前 (仅对设计时彼此覆盖的控件有影响)。
想取消对所有控件的选定，请用鼠标在窗体上点一下。想选定容器内的控件，先取消对此容器的选定，然后用 CTRL+CLICK+DRAG选定想选的控件。


UserForm 窗口键

在 UserForm 窗口中请使用这些组合键：

按下	目的
SHIFT+CTRL+ALPHA	选定属性窗口里属性列表中的一个属性。
ALPHA	为属性窗口中一选定属性输入一值。
F7	为选定对象打开代码窗口。
DEL or DELETE	删除选定控件但并不将它放到剪贴板中。
CTRL+Z	撤消删除一个控件。
TAB	按控件的 tab 键顺序向前循环。
SHIFT+TAB	按控件的 tab 键顺序向后循环。
CTRL+CLICK	添加或删除选定控件。
CLICK+DRAG	选定多个控件。
SHIFT+CLICK	选定多个控件。
CTRL+CLICK+DRAG	添加或删除多个选定控件。
F4	显示属性窗口 (仅可在设计时使用)。
SHIFT	查看快捷键。
CTRL+J	置后(仅对设计时彼此覆盖的控件有影响)。
CTRL+K	置前 (仅对设计时彼此覆盖的控件有影响)。
想取消对所有控件的选定，请用鼠标在窗体上点一下。想选定容器内的控件，先取消对此容器的选定，然后用 CTRL+CLICK+DRAG选定想选的控件。


“选项”命令（“工具”菜单）

显示“选项”对话框，可以从中选取选项卡，来设置 Visual Basic 编程环境的属性。

选项卡

•	“编辑器”

•	“编辑器格式”

•	“通用”

•	“可连接的”


“删除<Item>”命令(“文件”菜单)
�“删除<Item>”命令(“文件”菜单)

从工程中永久地删除正使用的窗体或是模块。不应用到“工程资源管理器”中未选取的项目。

当从工程中删除一个模块时，要先确定删除的项目不会被其它过程代码引用。

在删除一项当前项目时，会询问是否要以文件形式将它输出。如果按下消息框中的“是”，则会打开“输出文件”对话框；如果按下“不”，则会删除此项目。

重要   这个动作是不能撤消的。


“清除”及“删除”命令 (“编辑”菜单)

“清除”   只限于当前模块中可以删除文本。

“删除”   在其它时间内，则变成删除当前选取的控件，文本或是监视表达式的“删除”命令。如果是在窗体中删除控件，则可以在“代码”窗口或窗体中撤消“删除”命令。

工具栏快捷方式： ；键盘快捷键：DEL。

不应用到运行时。


“输入文件”及“输出文件”命令 (“文件”菜单)

将原有的模块及窗体加到工程中，或是将模块或窗体存储为个别的文件。

“输入文件”   显示“输入文件”对话框，允许添加一个原有模块或窗体到工程中。当一个文件添加到工程中，其原始文件是不变的。如果以原有文件名称输入一个窗体或模块，则在该文件的名称后面会加上一个数字。

输入的部件会出现在“工程资源管理器”窗口中。

工具栏快捷方式： ；键盘快捷键： CTRL+M。

“输出文件”   显示“输出文件”对话框，可从工程中取出现用的窗体及模块。此文件会被复制成一个外部文件。

如果未在“工程资源管理器”中选取一个文件的话，则不能使用此方法。

工具栏快捷方式：  ；键盘快捷键： CTRL+E。


“重设置<project>”命令 (“运行”菜单)

清除调用堆栈，并清除模块层次的变量。

工具栏快捷方式： 。


“设计模式”及“退出设计模式”命令 (“运行”菜单)

打开或关闭每个工程的设计模式。所谓设计模式是指工程中的过程代码不能执行且来源于主应用程序或工程中的事件也不执行的时候。可以运行宏或用“立即窗口”来离开“设计模式”。

“设计模式”命令   打开设计模式并且改变成“退出设计模式”。

“退出设计模式”命令   关闭设计模式并清除工程中所有模块层次的变量。

工具栏快捷方式：


“用户窗体”命令 (“插入”菜单)

创建一个新窗体并添加到工程中。


“运行子程序/用户窗体”、“继续”及“运行宏”命令 (“运行”菜单)

“运行子程序/用户窗体”   执行当前光标所在的过程，或执行当前的窗体。当处在中断模式，这个命令会变成“继续”命令。

如果过程代码窗口或 UserForm 都未被激活，则此处会变成“运行宏”命令。

“继续”   继续执行当前的过程或窗体。

“运行宏”   执行宏。


“关闭并回到<host application>”命令 (“文件”菜单)

关闭开发环境并回到主应用程序，Visual Basic 被隐藏起来但仍保留在内存中。


“编译<project>”命令(“调试”菜单)

编译工程。

工具栏快捷方式：  。


“对象”命令(“插入”菜单)

在当前窗体中插入一个对象。

若窗体未打开或处于中断模式则不能使用。

工具栏快捷方式：  。


“保存<host document>”命令(“文件”菜单)

存储当前的工程及其所有的部件 � 窗体及模块 � 以及文档。

工具栏快捷方式：  ；键盘快捷键： CTRL+5。


“宏”命令(“工具”菜单)

显示出“宏”对话框，让“创建”、“运行”、“编辑”或“删除”宏。


“<Host application>”命令(“视图”菜单)

将主应用程序放在 Visual Basic 编辑器的上层便于查看。此命令的名称改变成主应用程序的名称。

键盘快捷键：  ALT+F11。


“过程”命令(“插入”菜单)

在当前模块中插入一个新的 Sub 过程、Function 过程或属性过程。

非当前模块不能使用。

工具栏快捷方式： 。


“模块”及“类模块”命令(“插入”菜单)

“模块”   插入一个新的标准模块并添加到现用工程中。

工具栏快捷方式：

“类模块”   创建一个新的类模块并添加到现用工程。

工具栏快捷方式：


“文件”命令 (“插入”菜单)

显示“插入文件”对话框，让将原有模块中的文本插入当前光标所在位置。

当编辑器未打开时，不能使用。


“Tab 键顺序”命令(“视图”菜单)

显示当前窗体之“Tab 键顺序”对话框。

工具栏快捷方式：


“组”及“取消组”命令(“格式”菜单)

对选取的对象创建群组或是解散群组。

“组”   创建一个群组。

注意   可以从一个群组中选取一个对象，并改变它的属性。

注意   不能在一个群组中创建群组 ( 嵌套群组 )。

工具栏快捷方式： 。

“取消组”   解散先前所创建的群组。

工具栏快捷方式： 。


“排列按钮”命令 (“格式”菜单)

将选取的命令按钮沿着窗体的底部或边缘排列。

“按钮”   彼此以等距离排列在窗体的左方下缘。

工具栏快捷方式：

“右对齐”   彼此以等距离排列在窗体的右方上缘。

工具栏快捷方式：


“调整至适当大小”命令(“格式”菜单)

将对象调整到适当的高度及宽度。

工具栏快捷方式：


“引用”命令 (“工具”菜单)

显示“引用”对话框。这个对话框可添加对象库或类型库引用到工程中，这使过程代码中可使用其他应用过程中的对象。在引用被设定后，此引用对象会显示在“对象浏览器”中。

也可以将引用添加到其它已装入及存储的工程。如果一个工程尚未存储，会显示为 "UNSAVED: <ProjectName>"，则不能引用它。

只能应用在设计时。


“附加控件”命令 (“工具”菜单)

显示“附加控件”对话框，让将控件或对象（例如 Microsoft Word 文档）添加到“工具箱”中。


“<Project Name>属性”命令(“工具”菜单)

显示“工程属性”对话框，对工程所指定的选项设定保护。

工具栏快捷方式： 。


“删除页”命令( 快捷方式菜单)

从工具箱中永久删除所选取的页。


“输入页”及“输出页”命令( 快捷方式菜单)

输入及输出页。

“输入页”   打开“输入页”对话框，找出并选取所要加至“工具箱”的页。

“输入页”对话框就是 Windows 系统中常规的“打开”对话框。

“输出页”   打开“输出页”对话框，选取哪些要从“工具箱”中输出的页的位置与名称。

“输出页”对话框就是 Windows 系统中常规的“保存”对话框。


“下一页”命令( 快捷方式菜单)

以“下一页”为名，添加一新的标签式的页。可以用快捷方式菜单上的“重命名”来改变。

可有一个以上以“下一页”为名的页。

当在“工具箱”中添加一新页，在页中自动含有“指针”控件。


“重命名”命令( 快捷方式菜单)

显示“重命名”对话框，可改变在“工具箱”中所选取的页的名称，而且创建快捷键或提示。

对话框选项

“标题”   可为选取的页取一个名字。

“控件提示文本”   可为选取的页创建提示。


“删除<item>”命令( 快捷方式菜单)

从“工具箱”中删除所选取的项目，以后可利用快捷方式菜单上的“附加控件”命令，再添加此项目。


“自定义<item>” 命令( 快捷方式菜单)

显示“自定义控件”对话框，可改变所选取项目的工具提示文本或控件的图标。


“附加控件”命令( 快捷方式菜单)

显示“自定义控件”对话框，让您添加控件或对象。.


“插入对象”命令( 快捷方式菜单)

显示“插入对象”对话框。


“复制到这里”及“移动到这里”命令( 快捷方式菜单)

可对窗体上的控件使用拖放动作。利用鼠标右键选取一控件，按着不放并拖动此控件。当放开鼠标按键时，出现一 快捷方式菜单，其中包括以下几个命令：

“复制到这里”   将选取控件复制到拖动光标的位置。

“移动到这里”   将选取控件移动到拖动光标的位置。

“取消”   取消这个动作。


“文件”菜单

“保存 <host document>”

“输入”文件

“输出”文件

“删除 <Item>”

“打印”

“关闭并返回”<host application>


“编辑”菜单

“撤消”

“重复”

“剪切”

“复制”

“粘贴”

“清除”或“删除”

“全选”

“查找”

“查找下一个”

“替换”

“缩进”

“凸出”

“属性/方法列表”

“常数列表”

“快速信息”

“参数信息”

“插入关键字”

“书签”


“视图”菜单

“代码窗口”

“对象”

“定义”

“最后位置”

“对象浏览器”

“立即窗口”

“本地窗口”

“监视窗口”

“调用堆栈”

“工程资源管理器”

“属性窗口”

“工具箱”

“Tab 键顺序”

“工具栏”

<host application>


“插入”菜单

“过程”

“用户窗体”

“模块”

“类模块”

“对象”

“文件”


“格式”菜单

“对齐”

“按相同大小制作”

“调整到适当大小”

“对齐到网格”

“水平间距”

“垂直间距”

“在窗体中居中对齐”

“排列按钮”

“组”

“取消组”

“顺序”


“调试”菜单

“编译<project>”

“逐语句”

“逐过程”

“跳出”

“运行到光标处”

“添加监视”

“编辑监视”

“快速监视”

“切换断点”

“清除所有断点”

“设置下一条语句”

“显示下一条语句”


“运行”菜单

“运行子程序/用户窗体”或“运行宏”

“中断”

“重设置<project>”

“设计模式”


“工具”菜单

“引用”

“附加控件”

“宏”

“选项”

“<project>属性”


“帮助”菜单

Microsoft Visual Basic 帮助

如果 Office Assistant 当前是隐式，则显示 Office Assistant 和 Office Assistant balloon。如果 Office Assistant是可见的话，则显示 Office Assistant balloon。

工具栏快捷方式：  ；键盘快捷键： F1。

内容和索引

显示 Visual Basic 帮助内容和索引对话框，可以用索引搜寻帮助，或是用全文搜寻也可以。

工具栏快捷方式：  。

到 Microsoft 的全球信息网

连上 Microsoft 的全球信息网，将可以得到更多的信息和支持。

要使用此功能，必须要有一台调制解调器或用网络连接，以及浏览器软件。

关于 Microsoft Visual Basic

显示一附有版本编号、著作权的注意事项和系统信息的对话框。


“标准”工具栏

包含几个常用的菜单项快捷方式的按钮。

可以单击工具栏按钮，来完成该按钮所指定的动作。如果要显示工具栏按钮的工具提示的话，可以选择“选项”对话框里，“标准”选项卡中的“显示工具提示”。

工具栏按钮

   视图 <主应用程序>

在主应用程序与活动的的 Visual Basic 文档之间做切换。

插入

打开一菜单以便添加以下对象到活动的的工程。图标会变成最后一个添加的对象。默认值是窗体。

 � UserForm

 � 模块

 � 类模块

 � 过程

   保存 <主文档名>

将包含工程及其所有部件�窗体及模块的主文档存盘。

   剪切

将选择的控件或文本删除并放置于“剪贴板”中。

   复制

将选择的控件或文本复制到“剪贴板”中。

   粘贴

将“剪贴板”的内容插入当前的位置。

   搜索

打开“查找”对话框并搜索“查找目标”框内指定的文本。

   撤消

撤消最后一个编辑动作。

   重复

如果在最后一次 Undo 之后没有发生其它的动作，则恢复最后一个文本编辑的 Undo 动作。

   运行 Sub/UserForm 或 运行宏

如果指针在一个过程之中，则运行当前的过程，如果当前一个 UserForm 是活动的，则运行 UserForm，而如果既没有“代码窗口”也没有 UserForm 是活动的，则运行一宏。

   中断

当一程序在正在运行时停止其执行，并切换至中断模式。

   重置<项目>

清除执行堆栈及模块级变量并重置工程。

   设计模式

打开及关闭设计模式。

   工程资源浏览器

显示“工程资源浏览器”，其显示出当前打开的工程及其内容的分层式列表。

   属性窗口

打开“属性”窗口，以便查看所选择控件的属性。

   对象浏览器

显示对象浏览器，它列出在代码中会用到的对象库、类型库、类、方法、属性、事件及常数，以及为工程而定义的模块与过程。

   工具箱

显示或隐藏“工具箱”，它包含所有可在应用程序中使用的控件及可插入的对象(例如 Microsoft Excel Chart)。只有在 UserForm 正在使用时可以用。

   Office Assistant

打开 Office Assistant 以便取得正在使用的命令、对话框或窗口的帮助。


“用户窗体”工具栏

包含可与窗体一起使用的常用菜单项快捷方式的按钮。

可以单击工具栏按钮来完成该按钮所代表的动作。如果要显示工具栏按钮的工具提示的话，可以选择“选项”对话框的“标准”选项卡中的“显示工具提示”。

工具栏按钮

   置前

将窗体中选择对象移动到其它对象的前面。

   置后

将窗体中选择对象移动到其它对象的后面。

   组建组

创建选择对象的组。

   取消组

对齐

   左对齐 � 选择对象水平位置排列，靠左对齐。

   居中 � 选择对象水平位置排列，居中。

   右对齐 �选择对象水平位置排列，靠右对齐。

   居上 � 选择对象垂直位置排列，靠上对齐。

   居中 �选择对象垂直位置 排列，将中心点排成直线。

   居下 �选择对象垂直位置 排列，将底部排成直线。

   网格 � 排列对象的左上角到最接近的网格。对象本身不会改变大小。

居中

   水平方向 � 水平居中选择对象。

   垂直方向 � 竖直居中选择对象。

大小相同

   宽度相同 � 调整宽度。

   高度相同 � 调整高度。

   完全相同 � 同时调整宽度及高度。

   缩放

缩小或放大 UserForm 上所有控件的显示。可以设置百分之十到四百之间的倍率。


“调试”工具栏

包含在调试代码中常用的菜单项快捷方式的按钮。

可以单击工具栏按钮，来完成该按钮所指定的动作。如果要显示工具栏按钮的工具提示的话，可以选择“选项”对话框里，“标准”选项卡中的“显示工具提示”。

工具栏按钮

   设计模式

打开及关闭设计模式。

   运行 Sub/UserForm 或 运行宏

如果指针在一个过程之中，则运行当前的过程，如果当前一个 UserForm 是活动的，则运行 UserForm，而如果既没有“代码窗口”也没有 UserForm 是活动的，则运行一宏。

   中断

当一程序在正在运行时停止其执行，并切换至中断模式。

   重置工程

清除执行堆栈及模块级变量并重置工程。

   切换断点

在当前的程序行上设置或删除断点。

   逐语句

一次一个语句的执行代码。

   逐过程

在“代码”窗口中一次一个过程或语句的执行代码。

   跳出

在当前执行点所在位置的过程中，执行其余的程序行。

   本地窗口

显示“本地窗口”。

   立即窗口

显示“立即窗口”。

   监视窗口

显示“监视窗口”。

   快速监视

显示所选表达式当前值的“快速监视”对话框。

   调用堆栈

显示“调用”对话框，列出当前活动的过程调用 (应用中已开始但未完成的过程)。


“编辑”工具栏

包含几个常用菜单项快捷方式的按钮。在编辑代码时经常使用。

可以单击工具栏按钮来执行该按钮所代表的动作。如果要显示工具栏按钮的工具提示的话，可以选择“选项”对话框里，“标准”选项卡中的“显示工具提示”。

工具栏按钮

   属性/方法列表

在代码窗口中打开列表框，其中含有前面带有句点(.)的该对象可用的属性及方法。

   常数列表

在代码窗口中打开一列表框，其中含有所键入属性的可选常数及前面带有等号(=)的常数。

   快速信息

根据指针所在的函数、方法或过程的名称提供变量、函数、方法或过程的语法。

   参数信息

在代码窗口中显示快捷菜单，其中包含指针所在函数的参数的有关信息。

   插入关键字

接受 Visual Basic 在所键入字之后自动添加的字符。

   缩进

将所有选择的程序行移到下一个定位点。

   凸出

将所有选择的程序行移到前一个定位点。

   切换断点

在当前的程序行上设置或删除一断点。

   注释块

在所选文本区块的每一行开头处添加一个注释字符。

   杰出注释块

在所选文本区块的每一行处删除注释字符。

   切换书签

在程序窗口中使用的程序行添加或删除书签。

   下一个书签

将焦点移到书签堆栈中的下一个书签。

   上一个书签

将焦点移到书签堆栈中的上一个书签。

   清除所有书签

删除所有书签。


“选项”对话框

可以改变 Visual Basic 开发环境的默认值设置。

“选项”对话框有以下选项卡：

•	编辑器

•	编辑器格式

•	通用

•	可连接的


“输出文件”对话框

给输出文件一个名称并选择所要保存的位置。

对话框选项

保存在

选择要保存文件的文件夹。

往上移一层

显示当前文件夹的上一层文件夹或磁盘。

创建新的文件夹

创建一个新的文件夹。

详细数据

以列表方式显示文件夹或文档，它包含文件夹或文档的图标及名称、大小(只有文档)、类型以及最后修改的日期及时间。

列表

以列表方式显示文件夹或文档，它包含文件夹或文档的图标及名称。

文件名

除非指定文件扩展名，否则 Visual Basic 自动加上默认的扩展名，窗体为 .frm，模块为 .bas，类模块为 .cls。

文件类型列表

从列表中选出文件类型。

•	Form 文件 (*.frm) � 列出所有窗体。

•	Basic 文件(*.bas) � 列出所有标准模块。

•	Class 文件(*.cis) � 列出所有类模块。


“输入文件”对话框

选择所要输入的文件。

对话框选项

搜索

选择所要打开工程的位置。

往上移一层

显示当前文件夹的上一层文件夹或磁盘。

创建新的文件夹

创建一个新的文件夹。

列表

以列表方式显示文件夹或工程，其包含文件夹或工程的图标及名称。

详细数据

以列表方式显示文件夹或工程，其包含文件夹或工程的图标及名称、大小、类型以及最后修改的日期及时间。

文件名

选择所要输入文件的名称。

文件类型

选择文件类型；默认值为 Visual Basic 工程文件(*.frm, *.bas, *.cls)。选定类型的文件会出现在文件名列表框。

打开

打开选定文件.

取消

关闭对话框，而不打开新的工程。


“工具箱”

显示标准的 Visual Basic 控件加上 ActiveX 控件及已添加在工程中的对象。

•	可以通过添加页或使用“工具”菜单的“附加控件”命令添加控件来自定义“工具箱”。

添加页后，“选定对象”工具都在本页上。

标准工具箱控件

   Select Objects

“选定对象”是工具箱中唯一不会画出控件的项目。若选定后，则只能改变窗体上原有控件的大小或是移动它。

   Label

可以有用户不能改变的文本，例如图形下的标题文本。

   TextBox

拥有用户可以输入或改变的文本。

   ComboBox

可以画出列表框与文本框的组合。用户可以从列表中选出一个项目或是在一个文框中输入值。

   ListBox

用来显示用户可以选择的项目列表。如果不能一次显示全部项目的话，列表可以滚动。

   CheckBox

创建一框让用户容易地选择以指示出某些事物是真或假，或是如果用户可以选择一次以上，则显示出多重选择。

   OptionButton

可以显示出多重选择，用户只能选择一个。

   ToggleButton

创建一个切换开关的按钮。

   Frame

可以创建一个图形或控件的功能组。要为控件创建组，先画 Frame ，接着在 frame 中画控件。

   CommandButton

创建一个可以让用户选择，以完成一个命令的按钮。

   TabStrip

可以在一窗口的同一区域内定义数个选项卡，或是应用程序中的对话框。

   MultiPage

将几个屏幕的信息表示成单一的集合。

   ScrollBar

提供在长列表项目或大量信息中快速浏览的图形工具，以比例方式指示出当前位置，或是做为一个输入设备，或速度及数量的指示器。

   SpinButton

一种与其它控件并用微调控制的控件，也可以用来对一个范围的值或项目列表做后卷或前卷。

   Image

显示窗体上位图、图标或元文件的图形图象。Image 控件中所显示的图象只能用作修饰并且比 PictureBox.使用的资源少。


“通用”选项卡(“选项”对话框)

指定当前 Visual Basic 工程的设置、错误处理及编译设置。

选项卡选项

窗体网格设置   确定窗体在编辑时的外观。

•	显示网格 � 确定是否要显示网格。

•	网格单位 � 显示窗体使用的网格单位。

•	宽度 � 确定窗体上网格的宽度(2 到 60 点)。

•	高度 � 确定窗体上网格的高度(2 到 60 点)。

•	控件对齐网格 � 自动将控件的外缘放在网格上。

显示工具提示   显示工具栏按钮的工具提示。

折叠 Proj. Hides 窗口   确定当一工程在工程资源浏览器中折叠后工程、UserForm、对象或模块窗口是否应自动关闭。

编辑并继续

•	在状态丢失前通知 � 确定是否会收到一消息，通知在运行的工程中所要求的动作将引起所有模块级变量被重置。

错误捕捉方式   决定在 Visual Basic 开发环境如何处理错误。这个选项的设置，会影响所有在此设置改变后所激活的 Visual Basic 实例。

•	中断在所有的错误点 � 任何使工程进入中断模式的错误，无论是否有活动的错误处理及无论代码是否在类模块中。

•	中断在类模块 � 任何在类模块中，使项目在生成错误的类模块的代码行处，进入中断模式的无法处理错误。

•	中断在无法处理错误 � 如果有一个活动的错误处理，这个错误会被捕捉而不进入中断模式。如果没有活动的错误处理，这个错误会使工程进入中断模式。类模块中的无法处理错误，使工程在使用到对象类中在违反过程的代码行处进入中断模式。

编译方式

•	请求时编译 � 确定工程在开始前是否要完全编译，或只编译需要的代码，以便让应用程序尽快开始执行。

•	后台编译 � 确定在运行时内，是否用空闲时间在后台完成工程的编译。后台编译可以改善运行时的执行速度。这个特性只有在选定“请求编译”的情形下才能使用。


“编辑器格式”选项卡(“选项”对话框)

指定 Visual Basic 代码的外观。

选项卡选项

代码颜色   决定列表框中，选择文本类型所使用的前景色与背景色。

•	彩色文本列表 � 列出有自定颜色的文本项目。

•	前景 � 指定所选择文本的前景色。

•	背景 � 指定所选择文本的背景色。

•	指示器 � 指定页边距指示区的颜色。

字体   指定所有代码所使用的字体。

大小   指定代码使用的字体大小。

边界标识条   使边界标识条成为可见的或不可见的。

示例   显示字体、大小及颜色设置的示例文本。


“编辑器”选项卡(“选项”对话框)

指定“代码”窗口及“项目”窗口的设置。

选项卡选项

代码设置

•	自动语法检测 � 决定 Visual Basic 是否在输入一行代码之后自动校对修正语法。

•	要求变量声明 � 决定在模块中是否需要明显的变量声明。选择这个选项会在任一新模块的标准声明中添加 Option Explicit 语句。

•	自动列出成员 � 显示一列表，其包含的信息可以逻辑上的完成当前插入点的语句。

•	自动快速信息 � 显示所键入函数及其参数的信息。

•	自动数据提示 � 显示出指针所在位置的变量值。只能在中断模式下使用。

•	自动缩进 � 定位代码的第一行；所有接下来的代码会在该定位点开始。

•	Tab 宽度 � 设置定位点宽度，范围从 1 到 32 个空格；默认值是 4 个空格。

窗口设置

•	拖放文本编辑 � 可以在当前代码中，从“代码”窗口拖放元素到“立即”窗口或“监视”窗口。

•	缺省为查看所有模块 � 设置新模块的默认状态，在代码窗口中查看过程，单一滚动列表或是一次只看一个过程。这不会改变当前已打开模块的视图方式。

•	过程分隔符 � 可以显示或隐藏“代码”窗口中，出现在每个过程尾端的分隔符条。


“编辑图象”对话框

提供修改“工具箱”图标的工具。

对话框选项

图片   以像素接着像素的方式显示图标。

移动   移动图片到附近以便访问它的全部。

•	 � 每次单击便向上移动一行，直到最上面一行的像素可以看见为止。

•	 � 每次单击便向下移动一行，直到最下面一行的像素可以看见为止。

•	 � 每次单击便向右移动一列，直到最右边一列可以看见为止。

•	 � 每次单击便向左移动一列，直到最左边一列可以看见为止。

颜色   改变像素的颜色。单击所要的颜色，接着单击要出现该颜色的像素。

删除 � 在单击删除框后，删除所按过的像素上的颜色。

预览   显示改变后的图标的外观。

清除   清除图片框的所有颜色及图片。

确定   把图片赋给控件。


“宏”对话框

可以运行、编辑或删除选择的宏。也可以由“宏”对话框来创建宏。

对话框选项

宏名   包含选择宏的名称，或“宏框”中没有宏的话则是空白的。

宏框   列出工程中的可用宏。

加载宏   列出可用的工程。

运行   运行选择的宏。

逐语句   突出显示宏的第一行，并放置当前执行行的指示器。

编辑   打开代码窗口并可看见选择的宏，以便修改宏。

创建   在代码窗口中打开一个模块，以创建一个新的宏。

删除   从工程中删除选择的宏。


“保护”选项卡(“工程属性”对话框)

设置工程的保护。

对话框选项

锁定工程   提供一种方法来锁住工程并防止其它人改变。

•	锁住工程的视图 � 将工程锁住，这样就不能做视图或编辑。

查看工程属性的密码   设置密码，只让某些人可以查看工程的属性。

•	密码 � 设置工程的密码。如果没有检查“视图”选项的 Lock Project 但是设置了密码，则在下次打开此工程的“属性”窗口时，会要求输入密码。

•	确认密码 � 确认在“密码”框中输入的密码。在按下“确定”时，“确认密码”框与“密码”框中的内容必须符合，否则会有错误发生。


“页顺序”对话框

可以改变页的顺序。

对话框选项

页顺序   按照由左至右的顺序排列页。

上移   每次单击，就将选择的页向上移动一个位置。

下移   每次单击，就将选择的页向下移动一个位置。


“自定义控件”对话框

可以为控件添加工具提示及修改其图标。

对话框选项

工具提示文本   包含工具提示的文本。

预览   显示所选控件的图标。

编辑图片   显示出可以修改图标的“编辑图片”对话框。

加载图片   显示“加载图片”对话框。“加载图片”对话框即为标准的“打开”对话框。


“可连接的”选项卡(“选项”对话框)

可以选出要连接的窗口。连接发生在当窗口附加到其他可连接的窗口或应用程序窗口的边缘时。当移动一可连接的窗口时，该窗口很快的移向此位置上。可以移动一个非可连接的窗口到屏幕上的任何地方，并将它留在那里。

选择要使它可连接的窗口，并清除不要的那些。列表中任何、没有或所有的窗口可以连接。


“插入对象”对话框

可以在窗体中插入新的控件，通过创建或从文件选择。

对话框选项

新建   使对象类型列表成为可见的，这样可以选择要创建对象的类型。

•	对象类型 � 列出可用对象。

从文件中创建   使文件框及浏览按钮成为可见的，这样可以选择文件来插入窗体做为一个对象。

•	文件 � 列出要插入文件的名称及路径。

•	浏览 � 打开标准的浏览对话框，这样可以找到要插入的文件。

结果   显示所选对话框选项或对象的有关信息。


“插入文件”对话框

可以搜索并插入一个文件到工程的模块中。

对话框选项

搜索

显示在您计算机上可用的计算机、服务器、驱动器及文件夹，可用它来找出想要打开的工程。

往上移一层

显示当前服务器、计算机或文件夹的上一层文件夹或驱动器列表。

创建新的文件夹

创建一个新的文件夹。

列表

以列表方式显示文件夹或文档，其中包含文件夹或文档的图标及名称。

详细数据

以列表方式显示文件夹及文档，其中包含文件夹或文档的图标、名称、大小(只有文档)、类型及其最后修改的日期及时间。

文件名

选择或键入所要插入文件的名称。

文件类型

选择文件类型；默认值是文本文件 (*.txt)。选定类型的文件会出现在“文件名”列表框之中。

打开

插入所选择的文件。

取消

关闭对话框并且不插入新工程。


用户窗体窗口

在工程中创建一窗口或对话框。可以画出并查看窗体上的控件。

在设计窗体时：

•	每个窗体窗口有最大化、最小化及关闭按钮。

•	可以查看窗体网格并从“选项”对话框的“标准”选项卡中决定网格的大小。

•	利用“工具箱”中的按钮，在窗体上画出控件。可以从“选项”对话框的“标准”选项卡中设置控件对齐窗体的网格。


“附加控件”对话框

可以添加控件及对象到工程的工具箱。

对话框选项

可用控件   显示可用的自定义控件及对象。

注意   不能删除正在工程中使用的控件或对象。

显示   决定那一个项目列在“可使用的控件”列表。可选择下列选项中的任一个或全部。

•	对象 � 显示对象，例如 Microsoft Excel Chart。

•	控件 � 在“可使用的控件”列表中显示可使用的控件。

•	只显示选择项目 � 只显示那些在“可使用的控件”列表中，所选择包含在工程中的项目。

路径   显示在“可使用的控件”列表中所选择项目的路径。


“Tab 键顺序”对话框

列出对象的Tab 键顺序，并可以让您改变这个顺序。

对话框选项

Tab 键顺序   以当前的顺序在窗体上列出对象。

上移   每次单击，就将选择的对象依Tab 键顺序，向上移动一个位置。

下移   每次单击，就将选择的对象依Tab 键顺序，向下移动一个位置。


“添加过程”对话框

插入一新的 Sub 过程，function 过程，或属性过程。添加过程对话框也可以设置 public 或 private 的有效范围，并使得过程中所有的区域变量成为过程变量。

对话框选项

名称   列出新过程的名称。

类型   识别所创建过程的类型。

•	Sub � 创建一新 Sub 过程。

•	函数 � 创建一新 Function 过程。

•	属性 � 创建一新 Let 属性及 Get 属性过程对。

有效区域  设置 Public 或 Private 的过程有效范围。

所有区域变量成为静态的   添加 Static 关键字到过程的定义。

确定   在代码窗口中插入过程模板。

取消   关闭对话框，且不插入新过程。


“代码窗口”命令 (“视图”菜单)

按当前所选择的对象，显示或启动过程代码窗口。

工具栏快捷方式： ；  键盘快捷键： F7。


“最后位置”命令 (“视图”菜单)

可以让你快速转到上次在过程代码中的位置。但只能在曾编辑过过程或下过定义命令调用且当前过程代码窗口正显示着时，这个命令才可选用。Visual Basic 只会追踪保留访问过或编辑过的最后 8 行，

键盘快捷键： CTRL+SHIFT+F2.


“对象浏览器”命令 (“视图”菜单)

显示对象浏览器，此对象浏览器会列出对象库、类型库、类、方法、属性，事件、及可在过程中使用的常数，和在工程中定义的模块或过程。

工具栏快捷方式： ；  键盘快捷键： F2。


“属性窗口”命令 (“视图”菜单)

显示属性窗口，此属性窗口会依所选择的窗体、控件、类、工程或模块。来列出设计时属性

工具栏快捷方式：  ；  键盘快捷键： F4。


“工具箱”命令 (“视图”菜单)

显示或隐藏工具箱，此工具箱内包含当前可在你的应用过程中使用的控件及可插入的对象 (如一份 Microsoft Excel 图表)。可以使用附加控件对话框将可插入对象添加到你的工具箱。

工具栏快捷方式： 。


“调用堆栈”命令 (“视图”菜单)

显示一个对话框，其中会列出的过程。只能在中断模式中使用

当 Visual Basic 在执行一个过程中的程序代码时，该过程会被加至一个活动过程调用列表中。如果该过程后来又调用了另一个过程，则就会有两个过程在活动过程调用列表中。每当一个过程调用另一个 Sub 过程、Function 过程, 或属性过程时，该过程本身就会被加至此列表中。每一个过程会在它返回调用它的过程时从列表中被删除。来源于立即窗口的过程调用也会被加至此列表中。

也可以按下位于本地窗口中，过程方框旁的调用按钮 (...) 来显示调用方框。

工具栏快捷方式：    键盘快捷键： CTRL+L。


“对象”命令 (“视图”菜单)

显示活动的项目。

工具栏快捷方式：  ；  键盘快捷键： SHIFT+F7。


“立即窗口”命令 (“视图”菜单)

显示立即窗口及其他信息，这些信息可能由过程代码中的调试语句生成或由直接键入窗口中的命令所生成。

可以用立即窗口来：

•	测试有问题或新写的过程代码。

•	在执行一个应用过程时查询或更改某个变量值。在运行中止时，在过程代码中指定该变量一个想要的新值。

•	在执行一个应用过程时查询或更改一个属性值。

•	调用任何在过程代码中想调用的过程。

•	在程序运行时查看调试输出。

工具栏快捷方式： ；  键盘快捷键： CTRL+G.


“本地窗口”命令 (“视图”菜单)

显示本地窗口且自动地显示在当前堆栈中所有的变量及其值。

本地窗口会在每次从运行时切换到中断模式或堆栈内容改变时自动地更新。

工具栏快捷方式： ；  键盘快捷键： CTRL+SHIFT+G


“监视窗口”命令 (“视图”菜单)

显示监视窗口并显示当前的监视表达式。如果该工程有定义监视表达式的话，监视窗口会自动出现。

当切换到中断模式时如果该表达式的内容不在有效范围 内的话，则当前的值不会显示。

工具栏快捷方式： ；  键盘快捷键： CTRL+ALT+G


“定义”命令 (“视图”菜单)

显示光标处变量或过程被定义在程序代码窗口中的位置。如果此定义是一个引用程序库，它会被显示在对象浏览器中。

键盘快捷键：  SHIFT+F2。


“工具栏”命令 (“视图”菜单)

列出所有 Visual Basic 固有的工具栏及自定义命令。你可以：

•	将工具栏切换成开或关

•	将工具栏拖至你桌面上的另一个位置。

“调试”   显示“调试”工具栏，此工具栏包含常用的调试动作的按钮。

“编辑”   显示“编辑”工具栏，此工具栏包含常用的编辑动作的按钮。

“标准”   显示“标准”工具栏，此工具栏为缺省的工具栏。

“用户窗体”   显示“用户窗体”工具栏，此工具栏包含与此窗体有关的按钮。

“自定义”   显示“自定义”对话框，可以在此对话框创建或自定义你自己的工具栏或菜单栏。


“工程资源管理器”命令(“视图”菜单)

显示工程资源管理器，其中可显示当前打开工程的层次列表及其内容。

工程资源管理器只是一个浏览及管理工具。不能从工程资源管理器中来建立应用程序。

工具栏快捷方式：  ；  键盘快捷键： CTRL+R.


“窗口”菜单命令

“拆分”

横向拆分过程代码窗口，只能在过程代码窗口中使用。

工具栏快捷方式：

“水平平铺”

将所有打开的文档窗口水平平铺显示。

工具栏快捷方式:

“垂直平铺”

将所有打开的文档窗口纵向平铺显示。

工具栏快捷方式:

“层叠”

重新排列你项目中所有打开文档窗口，让它们层叠。

工具栏快捷方式:

“排列图标”

排列任何已缩到最小的文档窗口图标，将其排在窗口的左下角。

“窗口列表”

列出所有打开文档窗口。