Controlador de impresora

Es necesario un controlador de impresora para imprimir documentos creados con las aplicaciones de software de Windows.

El controlador de impresora convierte documentos en formato de datos que pueda leer la impresora y, a continuación, envía los datos a la impresora.

El controlador de impresora deberá ser compatible con la impresora ya que el formato de los datos convertidos por el controlador de impresora es diferente para cada modelo de impresora.


Características del controlador de impresora CARPS

El controlador de impresora no sólo convierte documentos en formato de datos que pueda leer la impresora, también proporciona las siguientes características:

Imprime en varios tamaños de papel

Imprime documentos en tamaños ampliados y reducidos

Imprime varias páginas en una misma hoja

Proporciona Perfiles diseñados para lograr los mejores resultados de impresión y también le permite crear nuevos Perfiles según sus propias necesidades de impresión


Configuración de la impresora

Puede acceder al controlador de impresora desde una aplicación de software para seleccionar el tamaño de papel, el estilo de impresión, la calidad y otros valores para la mayoría de los trabajos de impresión, normalmente abriendo el menú Archivo, seleccionando Imprimir (o Configuración de página y haciendo clic después en Impresora), seleccionando la impresora que desea utilizar y seleccionando a continuación Propiedades. Si especifica la configuración del trabajo de impresión desde la aplicación de software, dichos valores de configuración sólo estarán activados para ese trabajo de impresión en particular, y deberán restablecerse cada vez que desee imprimir ese mismo documento.

También puede especificar la configuración del controlador de impresora, como seleccionar una Unidad de impresión a doble cara opcional o almacenando Perfiles en el Servidor, abriendo el controlador de impresora desde el escritorio.

Para especificar la configuración del trabajo de impresión desde la aplicación de software:

1	En la aplicación de software, seleccione Imprimir en el menú Archivo.

2	Seleccione la impresora que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Propiedades.

3	En el cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]", seleccione la configuración adecuada para el trabajo de impresión.
En este archivo de Ayuda, al cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]" que se abre desde la aplicación de software se le denomina "cuadro de diálogo Propiedades del documento".

Para especificar las configuraciones predeterminadas de todos los trabajos de impresión desde la carpeta de la Impresora:

1	Haga clic en el botón Inicio, apunte a Configuración y, a continuación, haga clic en Impresoras.

2	Haga doble clic en el icono de la impresora que desee utilizar.

3	Desde el menú Impresora, seleccione Propiedades.

4	En el cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]", seleccione la configuración adecuada para el trabajo de impresión.
En este archivo de Ayuda, al cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]" que se abre desde la carpeta Impresora se le denomina "cuadro de diálogo Propiedades de la impresora".

Temas relacionados

Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades del documento

Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora


Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades del documento

En este archivo de Ayuda, al cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]" que se abre desde la aplicación de software se le denomina "cuadro de diálogo Propiedades del documento".

El cuadro de diálogo de Propiedades del documento se muestra normalmente a través de la aplicación del software seleccionando los comandos Imprimir o Configuración de página en el menú Archivo.

Ya que los valores de impresión que seleccione en la aplicación de software sólo permanecerán activados para el documento actual y luego se desactivarán tras finalizar el trabajo de impresión, tendrá que seleccionar dichos valores cada vez que desee imprimir un documento.

Para llevar a cabo los ajustes en la hoja Configuración, abra dicha hoja desde el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora.

1	Desde el menú Archivo, seleccione Imprimir (o Configuración de página y, a continuación, Impresora o el comando que le permita seleccionar la configuración de la impresora).

2	Seleccione la impresora que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Propiedades.

3	Desde el cuadro de diálogo Propiedades del documento, seleccione las configuraciones que desee.

Temas relacionados

Configuración de la impresora

Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora


Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora

En este archivo de Ayuda, al cuadro de diálogo "Propiedades de [Impresora]" que se abre desde la carpeta Impresora se le denomina "cuadro de diálogo Propiedades de la impresora".

Puede mostrar al cuadro de diálogo Propiedades de la impresora desde la carpeta Impresoras.

1	Haga clic en el botón Inicio, apunte a Configuración y, a continuación, haga clic en Impresoras.

2	Haga doble clic en el icono de la impresora que desee utilizar.

3	Desde el menú Impresora, seleccione Propiedades.

Temas relacionados

Configuración de la impresora

Mostrar el cuadro de diálogo de Propiedades del documento


Uso de la Ayuda

La ayuda en línea para este controlador de impresora se encuentra disponible a través de Contenido y Ayuda sensible al contexto.

Contenido

Haga clic en el botón Ayuda para abrir Ayuda desde el controlador de impresora. Haga doble clic en el título de Contenido para expandir y mostrar los temas; a continuación, haga clic en el tema que desee leer. Cuando termine, haga clic en el botón Contenido para volver a Contenido y seleccionar otro tema.

Ayuda sensible al contexto

Si hace clic en el botón de interrogación en la barra de título, aparecerá una interrogación al lado del puntero. Mediante este puntero, cuando apunte y haga clic sobre un elemento en pantalla del que desee conocer más información, ésta se mostrará en una ventana emergente. Par cerrar la ventana emergente, haga clic en cualquier zona de la pantalla.


Marcas registradas y abreviaturas

CARPS es marca comercial registrada de Canon Inc.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Notas

En este archivo de Ayuda Microsoft [image] Windows 98/2000/XP [image] se abrevia como "Windows" y Millennium Edition como "Me".


Selección de un perfil para la impresión

Las configuraciones de impresora que se usen frecuentemente pueden guardarse como Perfiles. Las configuraciones de la impresora óptimas para un trabajo de impresión se establecen simplemente seleccionando elementos de la lista de Perfiles.

1	Diríjase a cualquiera de las siguientes hojas: Configuración de página, Finalización o Calidad.

2	De la lista de Perfiles, seleccione el Perfil que desee.

3	Haga clic en el botón Aceptar.


Añadir un perfil

Puede añadir nuevos Perfiles para trabajos de impresión especiales y usarlos a parte de los Perfiles predeterminados que proporciona el controlador de impresora.

1	Especifique las opciones del controlador de la impresora que desee en las hojas Configuración de página, Finalización y Calidad.

2	Haga clic en el botón Añadir perfil situado a la derecha del cuadro de lista de Perfil para abrir el cuadro de diálogo Añadir perfil.

3	Especifique el Nombre, Icono y el Comentario, y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. El Perfil almacenado se añadirá a la lista de Perfiles.

Tema relacionado

Cuadro de diálogo Añadir un perfil


Eliminación de un perfil

Los Perfiles añadidos podrán eliminarse cundo ya no sean necesarios.

1	Diríjase a cualquiera de las siguientes hojas: Configuración de página, Finalización o Calidad.

2	Haga clic en el botón Editar perfil situado a la derecha del cuadro de lista de Perfil para abrir el cuadro de diálogo Editar perfil.

3	En la Lista de perfiles, haga clic en el nombre del Perfil añadido que desee eliminar.

4	Haga clic en el botón Eliminar situado debajo de la Lista de perfiles y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

Notas

Sólo se podrán eliminar Perfiles personalizados. Los Perfiles que se proporcionan con el controlador de impresora no pueden eliminarse.

Tema relacionado

Cuadro de diálogo Editar Perfil


Edición de un Perfil

El nombre, icono o comentarios de un Perfil añadido pueden modificarse.

1	Abra el cuadro de diálogo Propiedades del documento.

2	Diríjase a cualquiera de las siguientes hojas: Configuración de página, Finalización o Calidad.

3	Haga clic en el botón Editar perfil situado a la derecha del cuadro de lista de Perfil para mostrar el cuadro de diálogo Editar perfil.

4	En la Lista de perfiles, haga clic en el nombre del Perfil añadido que desee editar.

5	Modifique el nombre, seleccione otro icono, o edite el Comentario.

6	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

Sólo se podrán editar Perfiles personalizados. Los Perfiles que se proporcionan con el controlador de impresora no pueden editarse.

Temas relacionados

Cuadro de diálogo Editar Perfil


Almacenamiento de un perfil como archivo

Los nuevos Perfiles creados o editados pueden guardarse como archivos en el disco duro o en un disquete para usarlos más tarde en otro equipo.

1	Diríjase a cualquiera de las siguientes hojas: Configuración de página, Finalización o Calidad.

2	Haga clic en el botón Editar perfil situado a la derecha del cuadro de lista de Perfil para mostrar el cuadro de diálogo Editar perfil.

3	En la Lista de perfiles, haga clic sobre el nombre del Perfil que desee guardar.

4	Haga clic en el botón Exportar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.

5	Introduzca el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en el botón Guardar. La extensión del nombre del archivo .cfg se añadirá al final del nombre de archivo automáticamente.

Temas relacionados

Importación de un Perfil desde un Archivo

Cuadro de diálogo Editar Perfil


Importación de un perfil desde un archivo

Los Perfiles guardados como archivos pueden importarse y almacenarse en el controlador de impresora.

1	Diríjase a cualquiera de las siguientes hojas: Configuración de página, Finalización o Calidad.

2	Haga clic en el botón Editar perfil situado a la derecha del cuadro de lista de Perfil para mostrar el cuadro de diálogo Editar perfil.

3	Haga clic en el botón Importar para mostrar el cuadro de diálogo Abrir.

4	Seleccione el nombre del archivo que desea importar y haga clic en el botón Abrir.

Temas relacionados

Almacenamiento de un Perfil como Archivo

Cuadro de diálogo Añadir un perfil


Especificación de la calidad de impresión

Use la hoja Calidad para especificar la calidad de impresión del trabajo de impresión.

1	Diríjase a la hoja Calidad.

2	Especifique las opciones que desee, tales como Objetivo.

Utilice la información que se muestra debajo en el cuadro de lista Objetivo para seleccionar el Objetivo óptimo para el trabajo de impresión. Para las opciones detalladas, haga clic en el botón Detalles para abrir el cuadro de diálogo Opciones detalladas.

Temas relacionados

Hoja Calidad


Acerca de Objetivo

Especifica las opciones óptimas para el contenido del documento y le permite realizar una impresión de prueba y seleccionar otras opciones. Para obtener la mejor copia impresa posible, se necesitan opciones detalladas. El controlador de impresora no sólo proporciona una opción general, sino también opciones para obtener resultados óptimos en función del contenido del trabajo de impresión.

Las opciones detalladas también pueden seleccionarse en el cuadro de diálogo Opciones detalladas que se muestra haciendo clic en el botón Detalles de la hoja Calidad.


Selección de un objetivo

Cuando se selecciona el Objetivo adecuado, el trabajo de impresión se ejecuta con las opciones óptimas para dicho trabajo.

Para seleccionar un Objetivo:

1	Diríjase a la hoja Calidad.

2	Desde el cuadro de lista Objetivo, seleccione el Objetivo adecuado para el contenido del trabajo de impresión.

Para cambiar las opciones detalladas de un Objetivo:

1	Diríjase a la hoja Calidad.

2	Desde el cuadro de lista Objetivo, seleccione el Objetivo cuyas opciones desee cambiar.

3	Haga clic en el botón Detalles.

4	Cambie las opciones en el cuadro de diálogo Opciones detalladas.

Temas relacionados

Cuadro de diálogo Opciones detalladas


Impresión de un documento en color en escala de grises

Puede seleccionar el Objetivo adecuado desde el cuadro de lista Objetivo en la hoja Calidad para obtener la configuración óptima o seguir el procedimiento que se describe a continuación para seleccionar la configuración para un trabajo de impresión especial.

1	Diríjase a la hoja Calidad.

2	En la hoja Calidad, seleccione la casilla de verificación de Configuración manual de la escala de grises y, a continuación, haga clic en el botón Configuración de la escala de grises.

3	Diríjase a la hoja Ajuste de escala de grises.

4	Seleccione las opciones que desee en la hoja Ajuste de escala de grises.

5	Diríjase a la hoja Coincidencia.

6	En la hoja Coincidencia, especifique el método de coincidencia.

7	Haga clic en el botón Aceptar.

Temas relacionados

Hoja Ajuste de escala de grises

Hoja Coincidencia


Especificación de Tamaño de página

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	De el cuadro de lista desplegable Tamaño de página, seleccione el tamaño del documento original; y de la lista desplegable de Tamaño de salida, seleccione el tamaño real del papel que va a imprimirse.

Nota: En algunas aplicaciones de software, las opciones Tamaño de papel, Orientación y otras no están disponibles. En este caso, seleccione Configuración de impresora o Configuración de página para especificar el tamaño de la página desde el menú Archivo.

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página

Tamaños de papel estándar disponibles para impresión


Especificación de tipo de papel

Para lograr mejores resultados, seleccione el tipo de papel (soporte) más adecuado para el trabajo de impresión.

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	Efectúe los ajustes para Tipo de papel (Papel normal, Papel Grueso, etc.).

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

Los tipos de papel que pueden seleccionarse son: Papel normal, Papel normal L (seleccione éste si la copia impresa de la selección de Papel normal es demasiado clara), Papel grueso, Papel grueso H y Transparencias.


Utilización de tamaños de papel personalizados

Para crear un tamaño de papel personalizado:

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	Haga clic en el botón Tamaño de papel personalizado.

Nota: En algunas aplicaciones de software, las opciones Tamaño de papel, Orientación y otras no están disponibles. En este caso, seleccione Configuración de la impresora o Configuración de página para especificar el tamaño de la página desde el menú Archivo.

3	Introduzca un nombre para el tamaño de papel personalizado en el cuadro Nombre de papel personalizado situado debajo del cuadro de diálogo Configuración personalizada del papel.

4	Especifique la altura y el ancho del papel personalizado.

Nota: Para un tamaño de papel con orientación vertical, la altura deberá ser mayor que el ancho. Para un tamaño de papel con orientación horizontal, el ancho deberá ser mayor que la altura.

5	Haga clic en el botón Registrar y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

Para seleccionar un tamaño de papel personalizado:

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	Seleccione la opción de tamaño de papel personalizado del cuadro de lista desplegable Tamaño de papel y Tamaño de salida.

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

Los tamaños de papel personalizados se comparten con todas las impresoras conectadas a su equipo.

Puede crear hasta 50 tamaños de papel personalizados.

Par imprimir el lado más largo de la página como parte superior de ésta, seleccione Horizontal en Orientación.

Esta característica no permite una opción de menos de 5 mm (0,25 pulgadas).

Con este modelo de impresora, podrá insertar tamaños de papel personalizados desde un origen de suministro de papel distinto al de entrada manual. Las restricciones para el tamaño de papel personalizado difieren dependiendo del origen de suministro de papel.

Tema relacionado

Tamaños de papel estándar disponibles para impresión


Tamaños de papel estándar disponibles para impresión

A continuación se muestra un resumen de los tamaños de papel que pueden usarse para este modelo de impresora.

Tamaños de papel estándar

Carta, Legal, Ejecutivo, A5, B5 (B5 [JIS]), A4, Sobre Monarch, Sobre COM10 (Sobre nº 10), Sobre C5, Sobre DL, Tamaños de papel personalizados de (76,2 x 127 mm [3 x 5 pulgadas] a 215,9 x 355,6 mm [8,50 x 14 pulgadas])

Tema relacionado

Utilización de tamaños de papel personalizados

Área de impresión


Área de impresión

El área de impresión es el espacio máximo en la página que puede usar la impresora para imprimir, tal y como se muestra en la ilustración.

Tema relacionado

Tamaños de papel estándar disponibles para impresión


Alimentador de papeles y Tamaños de página

Las selecciones de tamaño de página que se muestran para selección de papel en la hoja Configuración de página se determinan mediante el modelo de impresora.

La tabla siguiente enumera los orígenes de papel disponibles y la variedad de tamaños de papel que pueden usarse con este modelo de impresora.

Orígenes de papel disponibles y variedad de tamaños de papel

Temas relacionados

Hoja Configuración de página


Impresión en Tamaños de papel diferentes del Tamaño de página

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	Seleccione el tamaño de página para el documento desde la lista desplegable Tamaño de página.

Nota: En algunas aplicaciones de software, las opciones Tamaño de papel, Orientación y otras no están disponibles. En este caso, seleccione Configuración de la impresora o Configuración de página para especificar el tamaño de la página desde el menú Archivo de la aplicación de software.

3	Seleccione el tamaño de página actual para el documento desde la lista desplegable Tamaño de salida. Puede ampliar o reducir el tamaño de la copia impresa seleccionando un tamaño mayor o menor para el Tamaño de salida sin tener que usar la opción Escalado manual.

Notas

Si el radio de ampliación /reducción no está dentro del rango especificado (de 25% a 200%), el trabajo se imprimirá al 100% con el papel especificado.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página


Impresión en Radio de escalado especial
Impresión en Radio de escalado especificado

Se puede cambiar la escala de un documento creado en una aplicación de software manualmente para ampliarlo o reducirlo en intervalos de un 1%. Puede especificar el radio entre un 25% y un 200%.

1	Diríjase a la hoja Configuración de página.

2	Seleccione el tamaño de página para el documento desde la lista desplegable Tamaño de página.

Nota: En algunas aplicaciones de software, las opciones Tamaño de papel, Orientación y otras no están disponibles. En este caso, seleccione Configuración de la impresora o Configuración de página para especificar el tamaño de la página desde el menú Archivo de la aplicación de software.

3	Seleccione el tamaño de la copia impresa actual desde la lista desplegable Tamaño de salida.

4	Compruebe la casilla de verificación de Escalado manual e introduzca el valor de escalado en el cuadro Escala de la derecha.

Notas

Si la aplicación de software que está usando admite impresión escalada, use la característica de impresión escalada en la aplicación.

Si el radio de escalado está establecido en menos del 25% o en más del 200%, se imprimirá al 100% del tamaño de papel seleccionado.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página


Impresión de varias páginas en una misma hoja

Es posible imprimir varias páginas en una única hoja. El número de páginas que puede imprimirse en una sola hoja es 2, 4, 6, 8, 9 y 16. Las páginas se distribuirán en la hoja de la forma siguiente:

2 páginas por hoja	1 vertical y 2 horizontales (o 2 verticales y 1 horizontal)

4 páginas por hoja	2 verticales y 2 horizontales

6 páginas por hoja	2 verticales y 3 horizontales (o 3 verticales y 2 horizontales)

8 páginas por hoja	2 verticales y 4 horizontales (o 4 verticales y 2 horizontales)

9 páginas por hoja	3 verticales y 3 horizontales

16 páginas por hoja	4 verticales y 4 horizontales

1	Diríjase a la hoja Configuración de página y seleccione el N páginas por hoja de la lista desplegable Diseño de página (N = 2, 4, 6, 8, 9 ó 16)

2	De la lista desplegable Orden de páginas, seleccione el orden de impresión de páginas en la hoja.

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

La impresión escalada no puede usarse con la impresión de varias páginas en una hoja. (La selección de impresión escalada no está disponible)

Si su aplicación de software admite impresión de varias páginas en una hoja, no utilice esta característica junto con la función de impresión de varias páginas en una misma hoja en el controlador de impresora. Puede provocar resultados inesperados.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página


Impresión en póster

Amplía una imagen y la divide en varias hojas. Esas hojas pueden pegarse para formar un póster.

1	Diríjase a la hoja Configuración de página y en Diseño de página seleccione (N X N) donde "N" es el valor 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño de póster deseado. El póster seleccionado se muestra en Vista preliminar.

2	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

El orden de impresión de páginas empieza en la página inferior derecha y sigue hacia la izquierda.

La opción de marca sobreimpresa no se encuentra disponible en la modalidad de Impresión en póster.

Si se configura la característica de Escalado manual se desactiva la Impresión en póster. Si usa impresión escalada el documento se imprimirá normalmente.

La característica Orden de páginas no puede usarse con la Impresión en póster.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página


Impresión de marcas sobreimpresas

Puede imprimir documentos con marcas sobreimpresas (tales como COPIA, CONFIDENCIAL, etc.) seleccionando la marca sobreimpresa de la lista desplegable Marca sobreimpresa.

1	Diríjase a la hoja Configuración de página y, a continuación, seleccione la casilla de verificación Marca sobreimpresa.

2	De la lista desplegable Marca sobreimpresa situada a la derecha, seleccione la marca sobreimpresa que desea para la copia impresa.

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Notas

Haciendo clic en el botón Editar marca sobreimpresa en la hoja Configuración de página podrá crear sus propias marcas sobreimpresas o editar las que tenga guardadas.

Tema relacionado

Hoja Configuración de página


Intercalado de páginas impresas

Dispone automáticamente las páginas impresas en el orden correcto de encuadernación. Por ejemplo, dos copias de un informe de tres páginas se imprimen con el orden de páginas 1, 2, 3, 1, 2, 3.

1	Introduzca el número de copias que desee imprimir en Copias, en la hoja Configuración de página.

2	Diríjase a la hoja Finalización, seleccione Intercalar.

3	Haga clic en el botón Aceptar.

Temas relacionados

Hoja Finalización


Solución de problemas

Si tiene algún problema con el controlador de impresora, haga clic en el botón que mejor describa el problema para que se abra la siguiente pantalla de ayuda.

Las opciones de impresión no pueden seleccionarse

Resultados de impresión insatisfactorios

La copia impresa no es clara

Notas

Consulte los siguientes cuadros de diálogo para obtener información acerca de las funciones para solucionar problemas.

Temas relacionados

Cuadro de diálogo Opciones detalladas


Las opciones de impresión no pueden seleccionarse

No se puede seleccionar Tamaño de página, Orientación

No pude seleccionar estas opciones en alguna de las aplicaciones de software. Si es este el caso, seleccione Imprimir (Configuración de página o comando similar) del menú Archivo en la aplicación de software para configurar el trabajo de impresión.


No comienza el trabajo de impresión

El trabajo de impresión no comenzará bajo Windows

En algunos casos es posible que el trabajo de impresión no se ejecute normalmente a la hora de usar comunicación bidireccional entre el equipo principal y la impresora. Si es este el caso, abra el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora de la carpeta de Impresoras de Windows. Haga clic en el botón de Configuración de cola en la hoja Detalles y seleccione No usar comunicación bidireccional.

Temas relacionados

Hoja Calidad

Cuadro de diálogo Opciones detalladas


Resultados de impresión insatisfactorios

El diseño de página no es correcto

Si el área de impresión en la página no está en posición correcta, o si falta parte de la imagen, compruebe los siguientes puntos:

¿Se ha imprimido el documento dentro del área imprimible?

Algunas aplicaciones de software le permiten introducir texto y gráficos fuera del área imprimible.  Sin embargo, los elementos más allá de los límites del área imprimible no se imprimirán.

¿Coincide la selección del Tamaño de salida en la hoja Configuración de página con el tamaño real del papel cargado en el alimentador de papel?

Asegúrese de que el Tamaño de salida seleccionado en el controlador de impresora coincide con el tamaño del papel en la impresora.

¿Está la casilla de verificación de Escalado manual seleccionada en la hoja de Configuración de página?

Cuando la casilla de verificación del Escalado manual se encuentra seleccionada, puede ampliar o reducir el tamaño de la copia impresa. Asegúrese de que el tamaño del papel que está usando es lo suficientemente grande para el trabajo de impresión.

¿Es la configuración del cuadro de diálogo Encuadernación en la hoja Finalización demasiado grande?

Si la configuración de encuadernación es demasiado grande, puede que no haya suficiente espacio en la página para la copia impresa.

Temas relacionados

Área de impresión

Hoja Configuración de página

Hoja Finalización

Cuadro de diálogo Opciones detalladas


La copia impresa no es clara

La copia impresa usando 600 ppp es borrosa

Cuando se imprime en modo 600 ppp, la copia impresa puede aparecer borrosa debido al tipo de documento y la configuración del controlador de impresora. Especifique una configuración adecuada para el tipo de documento de acuerdo con las indicaciones en la Ayuda para una Configuración de resolución efectiva.

La copia impresa es demasiado oscura (o demasiado clara)

Si los resultados de impresión son demasiado claros o demasiado oscuros, seleccione la casilla de verificación Configuración manual de la escala de grises en la hoja Calidad, haga clic en el botón Configuración de la escala de grises y efectúe los ajustes en el cuadro de diálogo Configuración de la escala de grises para corregir el problema.

Tema relacionado

Cuadro de diálogo Opciones detalladas


PageComposer

Editar trabajos de impresión con el PageComposer le permite enlazar dos o más trabajos de impresión o editar las configuraciones del trabajo para trabajos de impresión asociados. También puede editar trabajos de impresión para diferentes aplicaciones de software y previsualizar trabajos de impresión.

1	Abra el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora. En la lista desplegable Método de salida situada a la derecha, seleccione Edición y vista preliminar.

2	Cuando se muestre el mensaje Editar y Vista preliminar, haga clic en el botón Aceptar.

3	Efectúe los ajustes en cada página y haga clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora.

4	Comience el trabajo de impresión en la aplicación de software. El Canon PageComposer se abre y muestra una lista de los trabajos de impresión.

5	Repita los pasos del 1 al 4 para el trabajo de impresión que desee editar.

6	Cambie los valores de configuración para el trabajo de impresión seleccionado.

Notas

Para más información sobre cómo efectuar ajustes en el cuadro de diálogo del Canon PageComposer, consulte el elemento PageComposer en la ayuda en línea.


Hoja Configuración de página

Especifica la configuración de formato de página (Tamaño de página, Orientación, Escalado, etc.).

Notas

Algunas aplicaciones de software puede que no le permitan especificar las opciones de Configuración de página tales como Tamaño de página y Orientación. En tales casos, abra la aplicación de software, seleccione Configuración de la impresora y use los comandos de configuración de archivo o página para configurar el trabajo de impresión del menú Archivo.

Opciones

Perfil

Método de salida

Vista preliminar

Tamaño de página

Tamaño de salida

Copias

Orientación

Formato de página

Orden de páginas

Escalado manual

Tipo de papel

Marca sobreimpresa

Botones

Bloqueo

Añadir perfil

Editar perfil

Mostrar configuración

Editar marca sobreimpresa

Tamaño de papel personalizado

Opciones de formato

Restablecer las opciones predeterminadas

Temas relacionados

Especificación de tamaño de página

Impresión en Tamaños de papel diferentes del Tamaño de página

Imprimir en radio de escalado especificado

Impresión de varias páginas en una hoja

Impresión en póster

Impresión de marca sobreimpresa

Solución de problemas


Perfil

Almacena varias configuraciones de controlador de impresora, cada una de ellas adecuada para un trabajo de impresión, como Perfiles predefinidos. La selección de Perfiles en la lista desplegable permite a la impresora llevar a cabo una gran variedad de trabajos de impresión. Un trabajo de impresión que se lleve a cabo frecuentemente puede también guardarse como Perfil.


Vista preliminar (hoja Configuración de página)
Vista preliminar

Muestra la configuración actual y le permite cambiar el modo de formato de página haciendo clic en el área Vista preliminar.

El formato de página puede ajustarse sucesivamente entre una página por hoja (Estándar), dos páginas por hoja y cuatro páginas por hoja haciendo clic repetidas veces dentro del área Vista preliminar.


Tamaño de página

Especifica el tamaño de papel del documento que se ha creado previamente en una aplicación de software. Especifique el tamaño de papel que se va a usar en la impresión actual en el Tamaño de salida.


Tamaño de salida

Especifica el tamaño real del papel sobre el que se va a imprimir. Seleccionando un Tamaño de salida más grande o más pequeño que el Tamaño de página seleccionado en la aplicación de software, la copia impresa podrá ampliarse o reducirse automáticamente.

Notas

La copia impresa se amplía o reduce de manera automática cuando la selección del Tamaño de salida difiere de la selección de Tamaño de página.


Copias

Especifica el número de copias que se va a imprimir.

Notas

Si la aplicación de software proporciona una opción para seleccionar el número de copias, podrá usar tanto la aplicación de software como el controlador de impresora para seleccionar el número de copias que se va a imprimir.


Orientación

Selecciona la orientación de la impresión. Puede imprimir un documento en vertical o en horizontal.

Vertical

Imprime con el lado corto del papel como parte superior de la página.

Horizontal

Imprime con el lado largo del papel como parte superior de la página.


Formato de página

N páginas por hoja (N = 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16)

Imprime varias páginas en una misma hoja. Algunas aplicaciones de software le permiten imprimir copias intercaladas. No use nunca esta función en la aplicación de software cuando esté usando la opción N páginas por hoja en el controlador de impresora.

Póster

Aumenta la imagen que se va a imprimir en el número de páginas que seleccione. Puede cortar y pegar juntas las copias impresas para formar un póster.

Notas

Cuando se usan las Opciones de formato de página (a excepción de 1 página por hoja (Estándar)), la opción de Escalado manual se desactiva.


Orden de páginas

Especifica orden del formato cuando se imprimen varias páginas usando la selección Formato de página (a excepción de 1 página por hoja (Estándar)).


Escalado manual

Al seleccionar la casilla de verificación Escalado manual e introduciendo a continuación un número manualmente, se reduce o amplía el tamaño de la página del documento.

La copia impresa también puede reducirse o ampliarse automáticamente seleccionando un Tamaño de salida menor o mayor que el tamaño de papel original especificado en el cuadro Tamaño de papel. El tamaño del documento original se ajusta al Tamaño de salida.

El escalado manual le permite ajustar una copia impresa sin configurar dentro de un rango comprendido entre el 25% y el 200%.

Notas

Si desea usar la opción de escalado aplicación de software, establezca el Escalado para el 100% en el controlador de impresora, a continuación ajuste el radio de reducción o ampliación en la aplicación de software.


Tipo de papel

Especifica el tipo de papel para el trabajo de impresión. La impresora ejecuta automáticamente el trabajo de impresión adecuado para lograr los mejores resultados de impresión para el tipo de papel seleccionado.


Marca sobreimpresa

Seleccione la casilla de verificación Marca sobreimpresa, a continuación, seleccione marca sobreimpresa desde la lista desplegable que aparece a la derecha.

A la hora de imprimir, la marca de agua seleccionada, como COPIA o CONFIDENCIAL, se imprime en el documento creado con anterioridad usando una aplicación de software.


Método de salida

Se puede seleccionar uno de los siguientes elementos de la lista que se muestra para el procesamiento de trabajo.

Imprimir

Ejecuta un trabajo de impresión normal.

Edición y vista preliminar

Guarda los datos en el cuadro de diálogo PageComposer. En el cuadro de diálogo Canon PageComposer se pueden combinar dos trabajos de impresión en uno, se puede editar el trabajo de impresión de otra aplicación de software y también visualizar la vista preliminar del trabajo de impresión.


Botón Bloqueo

Establece la característica Edición y Vista preliminar.

Activado

Bloquea los trabajos de impresión en el modo Edición y Vista preliminar (no se pueden cambiar las configuraciones distintas a Edición y Vista preliminar).

Desactivado

Activa configuraciones distintas a Edición y Vista preliminar.


Botón Añadir perfil (hoja Configuración de página)
Botón Añadir perfil

Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Añadir Perfil para añadir un nuevo Perfil a la lista.


Botón Editar perfil

Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Editar Perfil para editar el nombre, icono o comentario de un Perfil almacenado.


Botón Editar marca sobreimpresa

Haga clic en este botón para especificar la configuración detallada de una marca sobreimpresa.


Botón Tamaño de papel personalizado

Haga clic en este botón para especificar las dimensiones de un tamaño de papel distinto a los tamaños de papel estándar que se proporcionan.

Notas

Sólo puede especificar las dimensiones de un tamaño de papel en el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora (Windows [Inicio]- [Configuración]-[Impresoras]). No puede especificar las dimensiones desde el cuadro de diálogo Propiedades del documento (aplicación de software).


Botón Opciones de formato

Haga clic en este botón para seleccionar opciones para fechas de impresión, nombre de usuario, número de páginas y bordes, etc.


Botón Mostrar configuración

Haga clic en este botón para visualizar el cuadro de diálogo Mostrar configuración. Este cuadro de diálogo le permite ver y confirmar todas las configuraciones de página actuales en una lista.


Botón Restablecer las opciones predeterminadas

Haga clic en este botón para restablecer las opciones predeterminadas.


Botón Ayuda

Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Ayuda en línea. Use las pestañas Índice o Contenido y las palabras clave para mostrar información acerca de los temas seleccionados.


Cuadro de diálogo Añadir perfil

Le permite añadir un nuevo Perfil a la lista de Perfiles. El nuevo perfil incluye los parámetros actualmente seleccionados en cada hoja.

Opciones

Nombre

Icono

Comentario

Botón

Mostrar configuración

Temas relacionados

Añadir un Perfil


Nombre

Especifica el nombre del perfil que va a añadirse o modificarse.


Icono

Especifica el icono del Perfil que va a añadirse o modificarse.


Comentario (cuadro de diálogo Añadir/Editar perfil)
Comentario

Especifica cualquier información adicional acerca del perfil que va a añadirse o modificarse.


Botón Mostrar configuración (cuadro de diálogo Añadir/Editar perfil)
Botón Mostrar configuración

Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Mostrar configuración. Este cuadro de diálogo le permite ver y confirmar todas las configuraciones de página actuales en una lista.


Cuadro de diálogo Mostrar configuración

Muestra las configuraciones actuales.

Opciones

Lista Mostrar configuración

Botones

Copiar


Lista Mostrar configuración

Muestra un resumen de las opciones de cada hoja en el controlador de impresora.


Botón Copiar

Haga clic en este botón para copiar las opciones del controlador, información sobre la versión, etc. Las opciones copiadas y otra información pueden pegarse en otra aplicación de software como Notepad, con el fin de que pueda ver y confirmar las opciones.


Cuadro de diálogo Editar perfil

Le permite editar el nombre, icono y comentario para Perfiles registrados en la lista de Perfiles.

Opciones

Lista de perfiles

Nombre

Icono

Comentario

Aplicar configuración desde aplicación

Botones

Cambiar orden

Mostrar configuración

Eliminar

Importar

Exportar

Temas relacionados

Eliminación de un Perfil

Edición de un Perfil

Almacenamiento de un Perfil como Archivo

Importación de un Perfil desde un Archivo


Lista de perfiles

Enumera los Perfiles actualmente registrados.


Aplicar configuración desde aplicación

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar el tamaño de página, orientación y número de copias especificadas en la aplicación de software a la hora de imprimir. Las configuraciones especificadas en la aplicación de software se utilizarán incluso si modifica el Perfil.


Botón Cambiar orden

Puede hacer clic en estos botones para cambiar el orden en el que se muestran los perfiles incluidos en el cuadro de lista Perfil. Si hace clic sobre el botón para subir de nivel, el perfil seleccionado ascenderá una posición en la lista. Si hace clic sobre el botón para descender de nivel, el perfil seleccionado descenderá una posición en la lista.


Botón Eliminar (cuadro de diálogo Editar perfil)
Botón Eliminar

Al hacer clic sobre este botón, se elimina el perfil seleccionado en la Lista de perfiles.


Botón Importar

Haga clic en este botón para importar un Perfil que se haya guardado como archivo y añádalo en la lista de Perfiles.


Botón Exportar

Haga clic en este botón para guardar como archivo el Perfil seleccionado en la lista de Perfiles.


Cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa

Le permite crear y guardar nuevas marcas sobreimpresas o editar marcas sobreimpresas guardadas con anterioridad.

Opciones

Vista preliminar

Posición

Ángulo

Lista de marcas sobreimpresas

Nombre

Texto

Fuente

Estilo

Tamaño

Color

Borde

Estilo de impresión

Imprimir sólo en la primera página

Botones

Mover al centro

Añadir

Eliminar


Vista preliminar (cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa)
Vista preliminar

Puede ver la marca sobreimpresa seleccionada en la Lista de marcas sobreimpresas.


Posición

Usa coordenadas horizontales y verticales dentro del rango comprendido entre -50 y +50 para establecer la posición de la marca sobreimpresa sobre la página. Si se establece la posición a cero la marca sobreimpresa se posiciona en el centro de la página. Las barras de guía a los lados inferior y derecho de la Vista preliminar pueden también usarse para posicionar la marca sobreimpresa en la página.


Ángulo

Especifica el ángulo en el que la marca sobreimpresa se imprime sobre la página. Si se establece en ángulo en cero la marca sobreimpresa se posicionará horizontalmente en la página. Las barras de guía abajo también pueden usarse para seleccionar el ángulo de visualización para la marca sobreimpresa.

Alinear con un ángulo de -45 grados

Posiciona la marca sobreimpresa diagonalmente girándola hacia abajo y a la izquierda.

Alinear con un ángulo de +45 grados

Posiciona la marca sobreimpresa diagonalmente girándola hacia arriba y a la derecha.

Establecer ángulo

Haga clic en esta opción e introduzca el ángulo deseado directamente en la casilla de la derecha. Si se introduce un cero la marca sobreimpresa se posicionará perfectamente en horizontal. También puede usar las barras guía debajo de Establecer ángulo para ajustar éste.


Lista de marcas sobreimpresas

Muestra las marcas sobreimpresas registradas.


Nombre (cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa)
Nombre

Especifica el nombre de la marca sobreimpresa para añadirlo a la Lista de marcas sobreimpresas en la hoja Configuración de página. Puede introducir un nombre de hasta 31 caracteres para la marca sobreimpresa.


Texto

Le permite introducir texto que se imprima como marca sobreimpresa. El límite del texto son 31 caracteres.


Fuente

Le permite seleccionar la fuente de la marca sobreimpresa. Sólo fuentes TrueType


Estilo

Le permite seleccionar el estilo de la marca sobreimpresa. Puede elegir entre estas opciones: Regular, Cursiva, Negrita y Negrita Cursiva.


Tamaño

Le permite seleccionar el tamaño de la fuente para la marca sobreimpresa.


Color

Le permite seleccionar una configuración de color de la lista que sea adecuada para el color de la marca sobreimpresa.


Borde

Seleccione la opción Círculo o Cuadrado para añadir un borde alrededor del texto que se imprimirá como marca sobreimpresa.


Estilo de impresión

Seleccione [Transparente] o [Superponer] para imprimir la marca sobreimpresa.

Transparente

Imprime la marca sobreimpresa como una imagen sombreada de forma que el texto debajo de la marca sobreimpresa queda visible.

Superponer

Imprime la marca sobreimpresa como una imagen opaca. El texto debajo de la marca sobreimpresa no es visible.


Imprimir sólo en la primera página

Si selecciona esta casilla de verificación, la marca sobreimpresa únicamente se imprime en la primera página del documento.


Botón Mover al centro

Haga clic en este botón para centrar la marca sobreimpresa en la página.


Botón Añadir (cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa)
Botón Añadir

Haga clic en el botón añadir para añadir una marca sobreimpresa creada usando las configuraciones en el cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa. Se pueden crear y añadir a la Lista de marcas sobreimpresas hasta 50 marcas sobreimpresas.


Botón Eliminar (cuadro de diálogo Editar marca sobreimpresa)
Botón Eliminar

Haga clic en el botón Eliminar para eliminar la marca sobreimpresa actualmente seleccionada en la Lista de marcas sobreimpresas. Sin embargo, sólo pueden eliminarse las marcas sobreimpresas creadas por el usuario (las marcas sobreimpresas originales suministradas con el controlador de impresora no pueden ser eliminadas).


Cuadro de diálogo Configuración personalizada del papel

Opciones

Lista de papel

Nombre de tamaño de papel personalizado

Unidad

Tamaño de papel

Botones

Registrar

Eliminar

Temas relacionados

Utilización de tamaños de papel personalizados


Lista de papel

Enumera los tamaños de papel disponibles, incluidos los tamaños de papel personalizados. Seleccione un tamaño de papel para editar o eliminar.

Notas

El Tamaño de papel registrado (excepto para [Tamaño de papel personalizado (nombre fijo)]) puede usarse para todas las impresoras que están conectadas al equipo. Puede registrar hasta 50 tamaños de papel personalizados.

Para imprimir el lado más largo de la página como parte superior de ésta, seleccione Horizontal en Orientación.

Si la característica de Tamaño de papel personalizado (nombre fijo) puede usarse para especificar el tamaño de papel personalizado en una aplicación, el tamaño de papel inicial especificado por la aplicación se sobrescribirá temporalmente.


Nombre tamaño papel personal. (cuadro diál. Config. Person. papel)
Nombre de tamaño de papel personalizado

Introduzca un nombre para el tamaño de papel personalizado, que aparecerá en la Lista de papel.


Unidad

Especifica si usar milímetros o pulgadas como unidad de medición a la hora de introducir dimensiones de un Tamaño de papel personalizado.


Tamaño papel (cuadro diál. Config. Person. papel)
Tamaño de papel

Especifica la altura y el ancho (la altura debería ser la misma o mayor que el ancho) del Tamaño de papel personalizado.


Eliminar (cuadro de diálogo Configuración personalizada del papel)
Botón Eliminar

Puede eliminar un Tamaño de papel personalizado seleccionado en la Lista de papel.

Notas

No puede eliminar Tamaño de página estándar y Tamaño de papel personalizado (Nombre fijo)


Registrar
Botón Registrar

Registra un Tamaño de página personalizado.

Notas

Los Tamaño de papel personalizado se registran para todas las impresoras conectadas a su equipo. Se pueden registrar hasta 50 Tamaños de página personalizados.


Cuadro de diálogo Opciones de formato

Le permite añadir marcos, fechas, números de página, etc. a sus documentos.

Opciones

Vista preliminar

Lado

Imprimir fecha

Imprimir nombre de usuario

Imprimir números de página

Botones

Restablecer las opciones predeterminadas


Lado

Especifica el tipo de borde de página que se va a imprimir. Si selecciona un borde, la copia impresa original se reducirá ligeramente para dejar espacio para que se imprima el borde.


Imprimir fecha

Especifique la posición en la que desea que se imprima la fecha. Si no desea imprimir la fecha, seleccione [Desactivado].


Imprimir nombre de usuario

Especifique la posición en la que desea que se imprima el nombre de usuario. Si no desea imprimir el nombre de usuario, seleccione [Desactivado].


Imprimir números de página

Especifique la posición en la que desea que se impriman los números de página. Si no desea imprimir los números de página, seleccione [Desactivado].


Vista preliminar (cuadro de diálogo Opciones de formato)
Vista preliminar

Muestra las configuraciones actuales en el área Vista preliminar.


Hoja Finalización

Especifica el método de finalización para la ubicación de encuadernación e impresión a una cara.

Opciones

Perfil

Vista preliminar

Método de salida

Ubicación de la encuadernación

Finalización

Botones

Bloqueo

Añadir perfil

Editar perfil

Encuadernación

Mostrar configuración

Opciones avanzadas

Restablecer las opciones predeterminadas

Tema relacionado

Solución de problemas


Vista preliminar (Hoja Finalización)
Vista preliminar

Muestra la configuración actual en la hoja Finalización. Si hace clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana Vista Preliminar, podrá especificar la ubicación de la encuadernación.


Ubicación de la encuadernación

Especifica qué lado de la copia impresa encuadernar. Al seleccionar correctamente la opción de Ubicación de la encuadernación se establece la ubicación del margen.


Finalización

Seleccione la opción Intercalar para imprimir un documento en el orden de encuadernación adecuado.

Por ejemplo, a la hora de imprimir varias copias de documentos de tres páginas, el orden de impresión es 1,2,3 1,2,3, y así sucesivamente.


Botón Encuadernación

Haga clic en este botón para ajustar el ancho del margen para encuadernar un documento impreso.


Cuadro de diálogo Configuración de la encuadernación

Le permite especificar el ancho del margen dentro del rango entre 0 y 30 mm (0,0 y 1,2 pulgadas).

Opciones

Encuadernación


Encuadernación

Al seleccionar esta opción, se crea un margen en blanco llamado encuadernación a un lado de las páginas impresas. El ancho del margen podrá estar dentro del rango entre 0 y 30 mm (0,0 y 1,2 pulgadas).

Para especificar la posición de la encuadernación, utilice la opción Ubicación de la encuadernación. Al especificar una configuración de la encuadernación se reduce el área de impresión.


Botón Opciones avanzadas

Haga clic en este botón para especificar las opciones avanzadas referentes al método de finalización.


Cuadro de diálogo Opciones avanzadas

Le permite especificar las opciones avanzadas referentes al método de finalización.

Opciones

Refinamiento de imágenes

Botones

Restablecer las opciones predeterminadas


Refinamiento de imágenes

Especifica si se debe usar o no la característica Refinamiento de imágenes de la impresora. Si se utiliza esta característica, la impresora detecta automáticamente y refina los bordes dentados y las curvas recortadas de los caracteres y los gráficos.

Desactivado

Desactiva la característica Refinamiento de imágenes.

Activado

Utiliza la característica Refinamiento de imágenes.


Hoja Calidad

Especifica las configuraciones óptimas de acuerdo con el contenido del trabajo de impresión para las opciones Objetivo, incluyendo configuración de resolución y de color. Las opciones disponibles pueden variar en función de la impresora.

Opciones

Perfil

Método de salida

Vista preliminar

Objetivo

Configuración manual de la escala de grises

Botones

Bloqueo

Añadir perfil

Editar perfil

Detalles

Configuración de la escala de grises

Mostrar configuración

Acerca de

Restablecer las opciones predeterminadas

Temas relacionados

Solución de problemas


Vista preliminar

Muestra las opciones actuales con una imagen de muestra.


Objetivo

Especifica las mejores opciones para el trabajo de impresión de acuerdo con el contenido del documento.

Cuando se seleccione un Objetivo, se muestra debajo del cuadro de lista Objetivo una descripción de éste. Al hacer clic en el botón Detalles situado a la derecha se le permite especificar las opciones detalladas para el Objetivo.


Resolución

Especifica la configuración de resolución.

600 ppp

Especifica 600 ppp para impresión de alta calidad.

300 ppp

Especifica 300 ppp impresión a alta velocidad.


Configuración manual de la escala de grises

Seleccione esta casilla de verificación para configurar manualmente la escala de grises. Retire la marca de verificación de la casilla de verificación Configuración manual de la escala de grises para restablecer la configuración predeterminada.


Botón Detalles

Haga clic en este botón para abrir Opciones detalladas para el Objetivo y efectuar los ajustes de calidad de impresión.


Botón Configuración de la escala de grises

Haga clic en este botón después de seleccionar la casilla de verificación Configuración manual de la escala de grises para ajustar manualmente la configuración de la escala de grises.

En este cuadro de diálogo, podrá establecer la conversión de un documento de color a escala de grises.


Botón Acerca de

Haga clic en este botón para visualizar el número de versión y otra información acerca del controlador de impresora.


Cuadro de diálogo Opciones detalladas

Especifica las opciones detalladas para la calidad de impresión.

Opciones

Resolución

Medios tonos B y N

Activar corrección de imagen

Ahorro de tóner

Temas relacionados

Solución de problemas


Medios tonos B y N

Especifica el uso de interpolaciones para imprimir los datos de medios tonos.

Patrón 1, Patrón 2, Patrón 3

Logra mejores resultados para documentos que contienen gradaciones. Para unos resultados mejores, seleccione Patrón 1 sobre Patrón 2. El Patrón 3 es eficaz para imprimir documentos de baja densidad.

Ninguno (sólido)

Imprime todos los colores en negro menos el blanco.


Activar corrección de imagen

Seleccione activar corrección de imagen para suavizar las irregularidades que se puedan dar cuando se imprimen archivos de imágenes y fotografías ampliadas usando una aplicación de software.


Ahorro de tóner

Modifica los datos de impresión para imprimir más claro y ahorrar tóner.

Impresora predeterminada

Usa las configuraciones del panel de control de la impresora.

Desactivado

Imprime con densidad normal.

Activado

Imprime el texto más claro en las copias impresas para revisiones.


Hoja Ajuste de escala de grises

Se utiliza para configurar el brillo y el contraste al imprimir los documentos. La imagen original y la vista preliminar ajustada aparecerán en la parte izquierda de la hoja. Utilícelas para comprobar el resultado del ajuste.

Opciones

Original

Vista preliminar

Brillo

Contraste

Botones

Restablecer las opciones predeterminadas

Temas relacionados

Impresión de un documento en color en escala de grises


Original

Presenta la muestra de la imagen original sin ningún ajuste.


Vista preliminar (Hoja Ajuste de escala de grises)
Vista preliminar

Presenta una muestra de la imagen con ajustes.


Brillo

Esta función le permite ajustar el brillo para las imágenes impresas.


Contraste

Esta función le permite ajustar el brillo y el contraste para las imágenes impresas.


Hoja Coincidencia

Especifica el método de coincidencia de color y corrección de gamma para trabajos de impresión según su contenido.

Opciones

Modo de coincidencia

Método de coincidencia

Perfil del monitor

Gamma

Botón

Restablecer las opciones predeterminadas

Temas relacionados

Impresión de un documento en color en escala de grises


Activar comparación
Modo de coincidencia

Selecciona el modo de coincidencia.

Modo de coincidencia de controlador

Realiza automáticamente el ajuste de colores según el método especificado en el cuadro Método de coincidencia.

Ajuste de gamma (Valor predeterminado)

Realiza el ajuste de gamma con el valor de corrección de gamma especificado en el cuadro Gamma.


Método de coincidencia

Especifica el método de coincidencia asignando la máxima prioridad cuando está seleccionado el Modo de coincidencia de controlador en el cuadro Modo de coincidencia.

Perceptiva [coincidencia de color de monitor]

Da prioridad a la comparación del matiz del color en el monitor con el color de la copia impresa.

Colorimétrica

Da prioridad a reducir la diferencia de color entre el documento original en la pantalla (por ejemplo, un logotipo) y el resultado impreso.

Saturación

Da prioridad a la viveza en el ajuste.


Perfil del monitor

Especifica la configuración adecuada para el monitor si está seleccionado Modo de coincidencia de controlador en el cuadro Modo de coincidencia.

Para obtener los mejores resultados, si ha indicado varios valores de gamma para una sola opción, seleccione el valor de gamma más alto si la imagen impresa es más clara que la del monitor.

Notas

Si ha seleccionado una configuración personalizada para el monitor, cuando realice el ajuste le resultará difícil obtener impresiones que contengan colores similares a los del monitor.


Gamma

Especifica el valor de corrección de gamma cuando está seleccionado el Ajuste de gamma en el cuadro Modo de coincidencia.

El brillo del documento impreso puede ajustarse sin que pierda la porción más brillante y oscura de éste.

Esta opción es útil cuando el resultado de impresión es más brillante que la imagen original (por ejemplo, una fotografía antes de ser escaneada o los gráficos mostrados en el monitor), o cuando desea expresamente cambiar el brillo de la copia impresa.

Existen cuatro valores de corrección de gamma. Cuanto mayor es el valor, más oscura es la copia impresa.

1,0

1,4	Valor predeterminado

1,8

2,2