Copyright: © 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.


Register "Fertigstellung"

Optionen

Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Speichern

Löschen

Seitenvorschau

Dokument-Optionen

Richt. Reihenfolge für geraden Pfad

Beidseitiger Druck oder Beidseitiger Druck (Manuell)

Seiten nach oben spiegeln

Broschürendruck

Seiten pro Blatt

Seitenränder drucken

Seitenanordnung

Druckqualitätsoptionen

Standard

Benutzerdefiniert

Angaben

EconoMode

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Angaben zur Druckqualität


Angaben zur Druckqualität

Klicken Sie zum Aufrufen der Angaben zur Druckqualität auf dem Register Fertigstellung auf Angaben.

Grafikeinstellungen

Wiedergabemodus

Automatisch

Als Vektorgrafik senden

Als Rastergrafik senden

Seite als Raster senden

Ausgabe-Einstellungen

Resolution Enhancement-Technologie (REt) Ein

Resolution Enhancement-Technologie (REt) Aus

Muster skalieren (WYSIWYG)

Gesamten Text schwarz drucken

Schrift-Einstellungen

TrueType als Bitmap senden

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Druckqualität festlegen

So legen Sie die Druckqualität fest:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber, und klicken Sie auf das Register Fertigstellung.

2	Das Dialogfeld Druckqualität wird angezeigt. Wählen Sie dort die gewünschte Qualitätseinstellung aus.

3	Klicken Sie auf OK.

Hinweis

Wenn die Standardeinstellungen für die Druckqualität geändert wurden, ist die Option Benutzerdefiniert aktiviert. Um die Einstellungen zu prüfen, klicken Sie auf Angaben. Weitere Informationen finden Sie unter Angaben zur Druckqualität festlegen.


Automatisch

Bei Auswahl von Automatisch wird im Druckertreiber das optimale Verfahren zur Übertragung von Grafiken an den Drucker festgelegt. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung.


Wiedergabemodus

Mit den Einstellungen unter Wiedergabemodus können Sie Geschwindigkeit und Qualität beim Druck von Grafiken optimieren.


Als Rastergrafik senden

Mit der Option Als Rastergrafik senden werden alle Grafiken in einzelne Punkte zerlegt an den Drucker gesendet. Diese Einstellung erhöht in einigen Fällen die Druckgeschwindigkeit.


Als Vektorgrafik senden

Mit der Option Als Vektorgrafik senden werden die Grafiken als Kombination aus HP-GL/2- und Rasterbildern an den Drucker gesendet. Diese Einstellung liefert Grafikausdrucke von höherer Qualität.


Seite als Raster senden

Wählen Sie Seite als Raster senden, um alle Grafik- und Textelemente (TrueType-Schriften) in einzelne Punkte zerlegt an den Drucker zu senden. Bei dieser Einstellung hat die Option "TrueType als Bitmap senden" keine Auswirkung. Verwenden Sie Seite als Raster senden, wenn sich Text und Grafiken beim Ausdruck überschneiden.


Register "Konfigurieren"

Auf dem Register Konfigurieren können Sie bestimmte Druckfunktionen und Druckhardware einrichten (z.B. Duplexer oder Ausgabegerät). Erst wenn diese Funktionen festgelegt sind, kann der Drucker ordnungsgemäß betrieben werden.

Hinweis:

Je nach verwendetem Druckertreiber sind einige der hier gezeigten Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

So öffnen Sie das Register "Konfigurieren":

Über den Ordner Drucker können Sie das Register Konfigurieren aufrufen.

1	Öffnen Sie das Menü Start, und wählen Sie Einstellungen > Drucker.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus. Das Register Konfigurieren wird angezeigt.

Allgemeine Optionen

Druckermodell

Druckerabbildung

Weitere

Papierzufuhroptionen

Verwenden Sie diese Optionen zur Angabe der im Drucker installierten Papierzufuhroptionen (z.B. optionale Papierquellen). Sofern möglich, werden diese Informationen in der Software automatisch erkannt. Sie können auch andere Optionen wählen. Sind diese jedoch nicht installiert, kann das Druckergebnis anders ausfallen als erwartet.

Die folgenden Optionen hängen davon ab, welches Zubehör für den Drucker verfügbar ist.

Duplexer

Manuellen Duplexdruck zulassen

Mopier aktiviert

Optionale Papierquellen

Hinweis

Vergessen Sie vor dem Gebrauch des Druckers nicht, das Papierzufuhrbehör festzulegen.

Siehe auch

Weitere Konfigurationsoptionen

Allgemeine Druckaufgaben


Weitere Konfigurationsoptionen

Klicken Sie auf eine Konfigurationsoption, um weitere Informationen darüber zu erhalten.

Hinweis:

Je nach verwendetem Druckertreiber sind einige der hier gezeigten Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

Skalierung von großem Format

Schriftoptionen

Schaltfläche "Konfigurieren"

Gesamtspeicher

Papiertypen in Papierquellen-Liste von Anwendungen anzeigen

DWS

Siehe auch

Schriftoptionen konfigurieren


% normaler Größe

Gibt an, um wie viel Prozent der normalen Größe das Dokument auf der Seite vergrößert oder verkleinert werden soll. Die normale Größe bezieht sich auf das Seitenformat des Dokuments (siehe Seitenformateinstellungen in der Anwendung). Wenn diese Option deaktiviert ist, klicken Sie auf das "i", um den Grund hierfür festzustellen.


% normaler Größe (Regler)

Ziehen Sie den Regler nach links oder rechts, um den Prozentsatz der normalen Größe zu ändern, um den ein Dokument auf der Seite vergrößert oder verkleinert werden soll. Die normale Größe bezieht sich auf das Seitenformat des Dokuments (siehe Formateinstellungen in der Anwendung).


Info über

Wenn Sie auf Info über oder auf das HP Logo klicken, werden die Versionsinformationen zum Druckertreiber angezeigt.


Hinzufügen

Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld Schriftart-DIMM hinzufügen aufgerufen.


Leeres oder vorgedrucktes Deckblatt hinzufügen

Über diese Option kann in das Dokument ein leeres oder vorgedrucktes Deckblatt eingefügt werden.


Manuellen Duplexdruck zulassen

Hiermit können Sie ein Dokument in allen Papierformaten und -gewichten beidseitig bedrucken. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird auf dem Register Fertigstellung die Option für manuelles beidseitiges Drucken angezeigt. Bei Verwendung dieser Funktion muss der Papierstapel zum Drucken der Rückseiten erneut in das Zufuhrfach eingelegt werden. Während dieses Vorgangs wird der Druckvorgang unterbrochen.


Skalierung von großem Papier

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens können Papierformate gedruckt werden, die größer als die im Drucker unterstützten Formate sind. Diese Druckjobs werden automatisch auf ein vom Drucker unterstütztes Format skaliert. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auf dem Register Papier im Listenfeld Papierformat diese größeren Papierformate auswählen.


Winkel

Wählen Sie diese Option, um den Winkel des Wasserzeichens auf der Druckseite festzulegen.


Bearbeitungsfeld "Winkel"

In diesem Feld können Sie einen benutzerdefinierten Winkel für das Wasserzeichen eingeben.


Winkeleinstellung

In diesem Feld können Sie einen benutzerdefinierten Winkel für das Wasserzeichen eingeben.


Verfügbare Fächer (Register "Formulare")

Wählen Sie das Fach, dem ein Papierformat und eine Papierart zugeordnet werden soll.


Beste Qualität

Druckt Dokumente mit der optimalen Auflösung des Druckers. Mit dieser Option wird in den meisten Anwendungen die beste Druckqualität erzielt. Eine Änderung der Auflösung kann sich auf die Formatierung von Textdokumenten auswirken.


Broschürendruck

Bietet die Möglichkeit, ein Dokument als Broschüre zu drucken. Beim Broschürendruck werden die Seiten neu sortiert und auf jede Blattseite zwei logische Seiten gedruckt. Auf diese Weise kann das Papier in der Mitte zu einer Broschüre gefalzt werden. Die Seiten sind dabei in der richtigen Reihenfolge und müssen nicht mehr angeordnet werden. Zur Verwendung dieser Option muss Beidseitiger Druck ausgewählt sein.

Mögliche Optionen

Original-Papierformat:	Drucken auf:
Letter	Letter Legal
Legal	Legal
A4	A4


Durchsuchen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ins Verzeichnis mit den PCL-Schriftinformationsdateien (*.pfm) zu wechseln, die Sie vom Schriftenanbieter erhalten haben.


Alles löschen (Register "Formulare")

Löscht die eingestellten Papierformate und Papierarten für alle Fächer.


Schließen

Schließen Sie das Dialogfeld Sonderpapierformat durch Klicken.

Hinweis

Vergessen Sie nicht, die vorgenommenen Änderungen vor dem Schließen des Dialogfeldes Sonderpapierformat zu speichern. Andernfalls gehen die Änderungen verloren.


Farbe

Legt die Farbe für das ausgewählte Wasserzeichen fest.


Kopien

Geben Sie hier an, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen (1 bis 999). Die Kopieneinstellung in Ihrer Anwendung hat normalerweise Vorrang vor der entsprechenden Einstellung im Druckertreiber.


Richt. Reihenfolge für geraden Papierpfad

Wählen Sie Richt. Reihenfolge für geraden Pfad aus, um Druckjobs nicht an das obere, sondern an das hintere Ausgabefach zu senden. (Stellen Sie sicher, dass die Klappe des hinteren Ausgabefachs geöffnet ist.) Mit dieser Einstellung wird die Reihenfolge geändert, in der die Seiten ausgegeben werden, so dass die Reihenfolge der einzelnen Dokumentseiten beibehalten wird. Im Benutzerhandbuch für den Drucker finden Sie Hinweise zu zusätzlichen Einstellungen, die eventuell festgelegt werden müssen.


Aktuelle Wasserzeichen

Zeigt eine Liste aller verfügbaren Wasserzeichen an. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Wasserzeichen zu erstellen. Mit der Schaltfläche Löschen wird ein markiertes Wasserzeichen gelöscht.


Sonderformat

Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um ein Sonderpapierformat zu erstellen oder zu ändern.


Sonderformat

Bietet die Möglichkeit, eigene benutzerdefinierte Druckqualitätseinstellungen zu verwenden, die im Dialogfeld Angaben zur Druckqualität festgelegt wurden.


Standard

Druckt Bilder mit 600 dpi (Punkten pro Zoll).


Löschen (Schnelleinstellungen)

Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie eine ausgewählte Druckaufgaben-Schnelleinstellung in der Liste der verfügbaren Schnelleinstellungen entfernen möchten. Die Standarddruckeinstellungen können nicht gelöscht werden. Zum Löschen oder Ändern von Schnelleinstellungen, die von einem Administrator erstellt wurden, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.


Löschen (Wasserzeichen)

Klicken Sie auf Löschen, um ein markiertes Wasserzeichen in der Liste verfügbarer Wasserzeichen zu entfernen. Sie können bis zu 30 Wasserzeichen erstellen. Zum Löschen oder Ändern von Wasserzeichen, die von einem Administrator erstellt wurden, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.


Angaben

Mit der Schaltfläche Angaben wird das Dialogfeld Angaben zur Druckqualität aufgerufen.


Diagonal

Das Wasserzeichen wird diagonal über die Druckseite platziert.


Abmessungen

Zeigt die Maße des gegenwärtig ausgewählten Papierformats an. Klicken Sie auf die Seitenmaße, um zwischen Zoll und Zentimeter zu wechseln.


DWS (Arbeitsbereich des Treibers)

Gibt an, wie viel "Arbeitsspeicher" dem Drucker zur Verfügung steht. Bei einer bidirektionalen Verbindung erfolgt diese Konfiguration automatisch. Um festzustellen, welcher Wert hier eingegeben werden soll, prüfen Sie den DWS-Wert im Speicherabschnitt der Konfigurationsseite. Die Konfigurationsseite wird über das Bedienfeld des Druckers gedruckt. Suchen Sie im Menü Informationen den Eintrag Konfiguration drucken, und drücken Sie die Taste Auswählen.


Duplexer

Wenn am Drucker ein Duplexer installiert ist, können Sie Papier beidseitig bedrucken, es sei denn, Sie wählen ein Papierformat oder eine Papierart aus, die für beidseitiges Drucken nicht geeignet ist (z.B. Transparentfolien, Etiketten oder Umschläge).


EconoMode

Wenn Sie die Option EconoMode auswählen, wird der Tonerverbrauch pro Druckseite reduziert. Mit Hilfe dieser Option werden zwar die Haltbarkeit der Tonerpatrone erhöht und die Materialkosten pro Seite gesenkt, gleichzeitig wird jedoch auch die Druckqualität verringert. Die Verwendung der EconoMode-Funktion bei Tonerpatronen anderer Hersteller kann dazu führen, dass Toner ausläuft oder der Drucker beschädigt wird.


Bearbeiten

Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Sie ein neues Wasserzeichen erstellen bzw. ein vorhandenes ändern.


Schrift aktivieren/Schrift deaktivieren

Mit dieser Schaltfläche wird eine ausgewählte Schrift aktiviert oder deaktiviert.


Hohe Druckgeschwindigkeit

Über diese Option wird die Druckgeschwindigkeit in den meisten Anwendungen optimiert.


Nur erste Seite

Wählen Sie diese Option, wenn das angegebene Wasserzeichen nur auf der ersten Seite erscheinen soll. Auf der zweiten und allen darauffolgenden Seiten wird kein Wasserzeichen gedruckt.


Seiten entlang Oberkante wenden

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Seiten so gedruckt, dass sie richtig gehalten entlang der Oberkante gebunden werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden die Seiten so gedruckt, dass sie bei Hochformat an der langen Kante und bei Querformat an der kurzen Kante der Seiten gebunden werden.


Schaltfläche "Konfigurieren" (Schriftoptionen)

Mit der Schaltfläche Konfigurieren öffnen Sie das Dialogfeld Schriftoptionen konfigurieren. Dort können Sie angeben, welche Schriften sich auf den DIMMs befinden.


Schriftart-DIMM-Name

Zeigt den Namen des Schriftart-DIMM an. Sie können diesen Namen auch durch einen anderen überschreiben. Nach Bestätigen mit OK wird der Name in der Liste Installierte DIMMs des Dialogfeldes Schriftoptionen konfigurieren angezeigt.


Schriftoptionen

Um die Schriftoptionen nutzen zu können, müssen die Schriftart-DIMMs physisch im Drucker installiert sein. Nach Installation eines Schriftart-DIMM im Drucker und Aktivieren des Kontrollkästchens Schriftoptionen werden in der Software die im DIMM gespeicherten Schriften verwendet, und die Schriftinformationen werden nicht bei jedem Druckjob zum Drucker gesendet.


Schriften auf DIMM

Führt alle Schriften des ausgewählten Schriftart-DIMMs auf und gibt an, ob diese aktiviert oder deaktiviert sind.


Höhe

Geben Sie hier die Höhe für das derzeit ausgewählte Sonderpapierformat ein. Wenn Sie ein zu kleines oder zu großes Format eingeben, wird das Format im Treiber automatisch auf das minimale bzw. maximale Format gesetzt.


Hilfe

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das Dialogfeld anzuzeigen.


Hilfe zu Drucker-LEDs

Klicken Sie auf diese Option, um animierte Meldungen zu den Bedienfeld-LEDs anzuzeigen, die Bedeutung der LED-Muster zu erfahren und Informationen zum Umsetzen der Meldungen anzuzeigen.


Horizontal

Das Wasserzeichen wird waagerecht über die Druckseite platziert.


Papiertypen in Papierquellen-Liste von Anwendungen anzeigen

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Papiertypen in Papierquellen-Liste von Anwendungen anzeigen werden alle Papierarten (z.B. Umschläge und Transparentfolien) in der Anwendung im Dialogfeld Seite einrichten angezeigt. Sie können das Register Papier in einer Anwendung öffnen, indem Sie im Menü Datei auf die Option Drucken und anschließend auf die Schaltfläche Eigenschaften klicken.

Hinweis: Diese Funktion ist unter Windows 95 und Windows 98 nicht verfügbar.


Installierte DIMMs

Zeigt die derzeit installierten Schriftart-DIMMs an.


Querformat

Wählen Sie diese Option, um eine Seite oder einen Umschlag zu drucken, die bzw. der richtig gehalten breiter ist als hoch. Führen Sie das Papier normal zu. Das Druckbild wird ggf. auf der Seite gedreht.


Mopier aktiviert

Der Mopier ist eine Zusatzfunktion, die es ermöglicht, mehrere sortierte Kopiensätze eines Druckjobs anzufertigen.


Schaltfläche "Weitere"

Mit der Schaltfläche Weitere wird das Dialogfeld Weitere Konfigurationsoptionen geöffnet.


Name

Geben Sie hier einen Namen für das Sonderpapierformat ein. Klicken Sie nach der Eingabe des Namens sowie der Breite und Höhe des Sonderpapierformats auf Speichern, um diese Angaben zu speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen. Die von Ihnen definierten Formate werden jetzt in der Dropdown-Liste Papierformat: auf dem Register Papier angezeigt.


Name

Legt die Schriftart für das ausgewählte Wasserzeichen fest.


Neu

Klicken Sie auf Neu, um ein neues Wasserzeichen zu erstellen, das dann in die Liste verfügbarer Wasserzeichen aufgenommen wird.


Optionale Papierquellen

Geben Sie hier alle im Drucker installierten Papierquellen an (z.B. HP 250-Blatt-Papierfach).


Seitenanordnung

Wenn Seiten pro Blatt auf einen Wert größer als 1 eingestellt ist, können Sie in dieser Dropdown-Liste die Reihenfolge und Anordnung der Seiten auf dem Blatt festlegen.


Seitenvorschau

Zeigt an, wie ein Beispieldokument mit den aktuellen Treibereinstellungen gedruckt wird. Die Seitenvorschau ändert sich dynamisch, je nachdem, welche Einstellungen gerade ausgewählt sind. Klicken Sie auf das Bild, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Durch Klicken auf die Papierformatbezeichnung können Sie zwischen Millimeter und Zoll wechseln.


Seiten pro Blatt

Mit dieser Option können 1, 2, 4, 6, 9 oder 16 Seiten auf ein Blatt Papier gedruckt werden.


Liste "Papier/Deckblatt"

Hier können Sie Papierformat, Papierart und Papierquelle für die Seiten des Dokuments festlegen. Wenn für die erste Seite, die letzte Seite und die anderen Seiten ein unterschiedliches Papierformat, eine unterschiedliche Papierart oder eine unterschiedliche Papierquelle verwendet werden soll, aktivieren Sie die Option Anderes Papier/Deckblatt. Soll das gesamte Dokument mit dem gleichen Papierformat, der gleichen Papierart und der gleichen Papierquelle gedruckt werden, deaktivieren Sie die Option Anderes Papier/Deckblatt. Für alle Seiten eines Druckjobs muss dasselbe Papierformat verwendet werden.

Wenn Sie in das Dokument ein leeres oder vorgedrucktes Deckblatt einfügen möchten, wählen Sie in der Liste den Eintrag Deckblatt oder Rückumschlag aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Leeres oder vorgedrucktes Deckblatt hinzufügen. Wählen Sie in den entsprechenden Dropdown-Listen die gewünschte Papierart und Papierquelle aus.


Hochformat

Wählen Sie diese Option aus, um eine Seite oder einen Umschlag zu drucken, die bzw. der richtig gehalten höher ist als breit. Führen Sie das Papier normal zu. Das Druckbild wird ggf. auf der Seite gedreht.


Gesamten Text schwarz drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der gesamte Text (unabhängig von den Textfarben im Dokument) schwarz gedruckt werden soll.


Dokument drucken auf

Hier kann ein Dokument in einem anderen Papierformat als dem Format gedruckt werden, das ursprünglich festgelegt wurde. Diese Option empfiehlt sich, wenn für ein Dokument ein Papierformat definiert wurde, das nicht verfügbar ist. Wenn für ein Dokument beispielsweise das Format "Letter" festgelegt wurde, dieses Format jedoch nicht verfügbar ist, können Sie das Dokument in einem anderen Format drucken.


Beidseitiger Druck

Mit dieser Funktion wird das Dokument auf der Vorder- und Rückseite bedruckt (auch "Duplexdruck" genannt). Diese Option ist nur verfügbar, wenn auf dem Register Konfigurieren der Duplexer ausgewählt ist. Bei einigen Papierformaten und Papierarten (z.B. Umschlägen, Transparentfolien und kleinen benutzerdefinierten Formaten) ist kein beidseitiger Druck möglich. Durch den beidseitigen Druck von Etiketten wird der Drucker möglicherweise beschädigt.

Wenn der Drucker nicht mit einem Duplexer ausgestattet ist, wird die Option Beidseitiger Druck (manuell) angezeigt. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Option auf dem Register Konfigurieren die Option Manuellen beidseitigen Druck zulassen aus. Befolgen Sie beim manuellen beidseitigen Druck die eingeblendeten Anweisungen zum Drucken der Rückseiten. Zuerst wird die Vorderseite jeder Druckseite gedruckt. Anschließend müssen Sie das Blatt erneut in den Drucker einlegen. Dann wird die Rückseite gedruckt. Wenn der Druckvorgang zum Einlegen der zu druckenden Rückseiten unterbrochen wird, kann kein anderer Druckvorgang ausgeführt werden. Umfassende Informationen zum manuellen beidseitigen Druck finden Sie im Benutzerhandbuch.


Anleitung zum beidseitigen Drucken

Das Dialogfeld Anweisungen für den beidseitigen Druck wird angezeigt, da Sie für den beidseitigen Druck des gerade gedruckten Dokuments das Papier manuell erneut einlegen müssen.

Beidseitiger Druck (manuell) wird aus einem der folgenden Gründe verwendet:

•	Der Drucker ist nicht mit einem Duplexer (Modul für den beidseitigen Druck) ausgestattet.

•	Der Treiber ist nicht für einen Duplexer konfiguriert. Klicken Sie im Ordner Drucker mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers und anschließend auf Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Konfigurieren, und wählen Sie Duplexer aus.

•	Der Drucker ist mit einem Duplexer ausgestattet, das ausgewählte Papierformat bzw. der Papiertyp kann damit jedoch nicht verwendet werden.

•	Sie haben entweder Richtige Reihenfolge für hinteres Ausgabefach oder Richtige Reihenfolge für geraden Papierpfad ausgewählt. Das Modul für den beidseitigen Druck kann nicht zusammen mit der hinteren Ausgabe oder dem geraden Papierpfad verwendet werden.

Bei Dokumenten mit einer ungeraden Anzahl an Seiten wird beim Drucken der ersten Seite ein leeres Blatt eingefügt. Auf der Rückseite dieses Blattes wird die letzte Seite des Dokuments gedruckt.

Wenn im Fenster Anleitung zum beidseitigen Drucken nicht das richtige Ausgabefach für den Ausgabestapel angezeigt wird, überprüfen Sie, ob im Treiber auf dem Register Fertigstellung entsprechend Richtige Reihenfolge für geraden Papierpfad oder Richtige Reihenfolge für hintere Ausgabe ausgewählt wurde.


Seitenränder drucken

Jede Seite auf dem Blatt wird von einem Rahmen umgeben. Diese Option steht zur Verfügung, wenn mehr als eine Seite pro Blatt ausgewählt ist.


Speicherort der Druckerschriftendatei

Wird zusammen mit der Schaltfläche Durchsuchen verwendet. Zeigt den Speicherort der Schriftinformationsdateien (*.pfm) an.


Druckerabbildung (Register "Konfigurieren")

Zeigt eine grafische Darstellung des Druckers mit Installation der derzeit konfigurierten Optionen.


Druckerabbildung

Klicken Sie auf die Druckerabbildung, um eine Papierquelle auszuwählen. Stimmt das Papierformat eines Druckjobs nicht mit dem des ausgewählten Papierfachs überein, kann das Druckergebnis anders als erwartet ausfallen. Wenn ein Papierfach nicht in der Liste erscheint, prüfen Sie, ob auf dem Register Konfigurieren die richtigen Papierzufuhroptionen ausgewählt sind.


Druckerspeicher

Erlaubt Einstellung der Gesamtmenge des Random Access Memory (RAM) in Megabytes.


Druckermodell

Ermöglicht die Auswahl eines unterstützten Druckermodells. Bei der Auswahl eines Druckermodells stimmen die angezeigten Konfigurationsoptionen mit den verfügbaren Optionen des ausgewählten Druckers überein.


Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Bietet die Möglichkeit, die aktuellen Treibereinstellungen (z.B. Seitenausrichtung, beidseitiger Druck, Papierquelle) zur späteren Wiederverwendung zu speichern. Nach Vornahme aller gewünschten Einstellungen geben Sie einen Namen für die Schnelleinstellung ein (z.B. "Quartalsbericht" oder "Projektstatus"), und klicken Sie auf Speichern. Beim Speichern einer Schnelleinstellung werden alle aktuellen Treibereinstellungen gespeichert. Wenn Sie die Standardeinstellungen des Druckertreibers wiederherstellen möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste Druckaufgaben-Schnelleinst. die Option Standarddruckeinstellungen aus. Der Einfachheit halber können Schnelleinstellungen auf den meisten Registern des Druckertreibers ausgewählt und gespeichert werden.

Hinweis

Sie können 25 Druckaufgaben-Schnelleinstellungen speichern. Möglicherweise wird eine Meldung ausgegeben, dass 25 Druckaufgaben-Schnelleinstellungen definiert wurden, auch wenn weniger als 25 Schnelleinstellungen angezeigt werden. Einige vordefinierte Druckaufgaben-Schnelleinstellungen, die nicht die Konfiguration des Druckers betreffen, werden möglicherweise verborgen. Sie werden jedoch zur Gesamtanzahl der Schnelleinstellungen gezählt, die insgesamt gespeichert werden können.


Entfernen

Mit dieser Schaltfläche werden das ausgewählte Schriftart-DIMM und alle darauf enthaltenen Schriften entfernt.


Resolution Enhancement-Technologie (REt) (Aus)

Resolution Enhancement-Technologie (REt): Bei aktivierter Option (Ein) werden die treppenartigen Kanten, die normalerweise an den Winkeln und Kurven eines Druckbildes auftreten, geglättet und die Druckqualität von Zeichen dadurch insgesamt verbessert. Deaktivieren Sie die Option (Aus), wenn Grafiken, insbesondere gescannte Bilder, nicht scharf gedruckt werden.


Resolution Enhancement-Technologie (REt) (Ein)

Resolution Enhancement-Technologie (REt): Bei aktivierter Option (Ein) werden die treppenartigen Kanten, die normalerweise an den Winkeln und Kurven eines Druckbildes auftreten, geglättet und die Druckqualität von Zeichen dadurch insgesamt verbessert. Deaktivieren Sie die Option (Aus), wenn Grafiken, insbesondere gescannte Bilder, nicht scharf gedruckt werden.


Um 180 Grad drehen

Wählen Sie diese Option aus, wenn das Druckbild auf dem Papier um 180° gedreht werden soll. Wenn z.B. die Absenderadresse auf einem Umschlag verschmiert ist, können Sie diese Einstellung aktivieren und den Umschlag dann so einlegen, dass das Absenderfeld zuerst in den Drucker eingezogen wird.


Speichern

Mit dem Befehl Speichern wird eine neue oder geänderte Schnelleinstellung gespeichert. Beim Speichern einer Schnelleinstellung werden alle aktuellen Treibereinstellungen gespeichert. Der Einfachheit halber können Schnelleinstellungen auf den meisten Registern des Druckertreibers ausgewählt und gespeichert werden.


Speichern/Löschen/Umbenennen

Mit diesen Optionen können Sie das ausgewählte Sonderpapierformat speichern, löschen oder umbenennen. Gespeicherte oder umbenannte Formate werden auf dem Register Papier in der Liste Papierformat angezeigt.

Hinweis

Vergessen Sie nicht, die vorgenommenen Änderungen vor dem Schließen des Dialogfeldes Sonderpapierformat zu speichern. Andernfalls gehen die Änderungen verloren.


Skalierungsmuster (WYSIWYG)

Den zuverlässigsten Druck erhalten Sie, wenn die Option Muster skalieren aktiviert ist. Sie sollte nur dann geändert werden, wenn der Druck von Füllungen und Mustern anders ausfällt als erwartet. Bei Deaktivierung des Kontrollkästchens Muster skalieren können Bildschirmdarstellung und Ausdruck voneinander abweichen.


Größenanpassung

Wenn ein Dokument nicht vergrößert oder verkleinert werden soll, um auf das gewählte Papierformat zu passen, müssen Sie diese Option deaktivieren.


TrueType als Bitmaps senden

Die Einstellung TrueType als Bitmap senden sollte dann gewählt werden, wenn Textzeichen anders als erwartet gedruckt werden.


Tönung

Legt die Tönung für das ausgewählte Wasserzeichen fest.


Größe

Legt den Schriftgrad für das ausgewählte Wasserzeichen fest.


Papierformat (Register "Formulare")

Legen Sie das Papierformat oder Formular für das ausgewählte Fach fest.


Papierformat

Markieren Sie in dieser Liste (die auch alle gespeicherten Sonderpapierformate enthält) das gewünschte Papierformat für das Dokument. Für alle Seiten eines Druckjobs muss dasselbe Papierformat verwendet werden. Die Einstellungen in einer Anwendung haben Vorrang vor den Einstellungen im Druckertreiber.


Papierquelle

Wählen Sie das Fach, welches das gewünschte Papier enthält. Zur Auswahl einer Papierquelle können Sie auch die Druckerabbildung anklicken. Stimmt das Papierformat eines Druckjobs nicht mit dem des ausgewählten Papierfachs überein, kann das Druckergebnis anders als erwartet ausfallen. Wenn ein Papierfach nicht in der Liste erscheint, prüfen Sie, ob auf dem Register Konfigurieren die richtigen Papierzufuhroptionen ausgewählt sind. Die Einstellungen in einer Anwendung haben Vorrang vor den Einstellungen im Druckertreiber.


Schriftstil

Legt den Schriftstil für das ausgewählte Wasserzeichen fest.


Zielformat

Geben Sie das Zielpapierformat an. In dieser Liste werden nur vom Drucker unterstützte Formate angezeigt. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Dokument drucken auf aktiviert ist.


Papierart (Register "Formulare")

Wählen Sie eine Papierart, die mit der Fachkonfiguration übereinstimmt.


Papierart

Wählen Sie hier das gewünschte Papier oder Druckmedium. Diese Einstellung hat Einfluss auf Druckgeschwindigkeit und -temperatur für das gewählte Druckmedium.

VORSICHT

Bei Verwendung falscher Einstellungen für ein Medium kann der Drucker beschädigt werden. Werden beispielsweise Einstellungen für Normalpapier beim Drucken auf Transparentfolie verwendet, kann die Folie beschädigt werden und ein Stau im Drucker auftreten.


Anderes Papier/Deckblatt

Klicken Sie auf Anderes Papier/Deckblatt, um Einstellungen zum Auswählen unterschiedlicher Papiereinstellungen für die erste Seite, die übrigen Seiten, die letzte Seite, das Deckblatt oder den Rückumschlag des Druckjobs zu aktivieren.


Millimeter/Zoll benutzen

Mit der Option Millimeter benutzen/Zoll benutzen wird festgelegt, ob die Abmessungen des benutzerdefinierten Formats in Millimeter oder Zoll angegeben werden.


Wasserzeichen-Text

Geben Sie hier den Text ein, der als Wasserzeichen gedruckt werden soll.


Wasserzeichen

Gibt den Wasserzeichen-Text an, der gedruckt wird. Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Sie ein neues Wasserzeichen erstellen bzw. ein vorhandenes ändern.


Breite

Geben Sie hier die Breite für das derzeit ausgewählte Sonderpapierformat ein. Wenn Sie ein zu kleines oder zu großes Format eingeben, wird das Format im Treiber automatisch auf das minimale bzw. maximale Format gesetzt.


Inhalt

Hinweis:

Je nach verwendetem Druckertreiber sind einige der hier gezeigten Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

Register "Fertigstellung"

Register "Effekte"

Register "Papier"

Register "Grundlagen"

Register "Konfigurieren"

Register "NT-Formulare"

Allgemeine Druckaufgaben


Register "Effekte"

Optionen

Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Speichern

Löschen

Seitenvorschau

Anpassen an Seite - Optionen

Dokument drucken auf:

Größenanpassung

% normaler Größe

Wasserzeichen-Optionen

Wasserzeichen

Nur erste Seite

Bearbeiten

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Angaben zu Wasserzeichen


Angaben zu Wasserzeichen

Aktuelle Wasserzeichen

Neu

Löschen

Wasserzeichen-Text

Seitenvorschau

Textwinkel

Diagonal

Horizontal

Winkel

Bearbeitungsfeld "Winkel"

Schriftattribute

Name

Farbe

Tönung

Schriftgröße

Schriftstil

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Register "Papier"

Optionen

Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Speichern

Löschen

Seitenvorschau

Druckerabbildung

Papieroptionen

Papierformat

Benutzerdefiniert

Anderes Papier/Deckblatt

Liste "Papier/Deckblatt"

Leeres oder vorgedrucktes Deckblatt hinzufügen

Papierquelle

Papierart

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Sonderpapierformat


Sonderpapierformat

Name

Speichern/Löschen/Umbenennen

Breite

Höhe

Millimeters/Zoll benutzen

Schließen

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Register "Grundlagen"

Allgemeine Optionen

Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Speichern

Löschen

Info über

Seitenvorschau

Kopien

Ausrichtungsoptionen

Hochformat

Querformat

Um 180 Grad drehen

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Register "Wartung"

Druckaufgaben-Schnelleinstellungen

Speichern

Löschen

Hilfe zu Drucker-LEDs

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Schriftoptionen konfigurieren

Klicken Sie auf eine Konfigurationsoption, um weitere Informationen darüber zu erhalten.

Hinzufügen

Installierte DIMMs

Schriften auf DIMM

Schaltfläche "Entfernen"

Schaltfläche "Schrift aktivieren/deaktivieren"

Dialogfeld "Schriftart-DIMM hinzufügen"

Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird das Dialogfeld Schriftart-DIMM hinzufügen geöffnet. Es enthält die folgenden Optionen:

Speicherort der Druckerschriftendatei

Durchsuchen

Schriftart-DIMM-Name

Siehe auch

Register "Konfigurieren"

Schriftoptionen konfigurieren


Register "NT-Formulare"

Die Registerkarte "NT-Formulare" ist unter Windows XP, Windows 2000 und Windows NT 4.0 verfügbar.

Auf dem Register NT-Formulare geben Sie an, welche Papierformate und Papierarten in die einzelnen verfügbaren Fächer eingelegt werden. Mit den hier ausgewählten Einstellungen wird festgelegt, welche Optionen auf dem Register Papier unter Papierformat und Papierart angezeigt werden.

Formular-/Fach-Zuweisung

Verfügbare Fächer

Papierformat (Formulare)

Papierart

Alles löschen

Siehe auch

Auf das Register "NT-Formulare" zugreifen


Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Standardeinstellungen des Druckertreibers wiederherstellen

Schnelleinstellungen erstellen und verwenden

Beidseitiger Druck (Duplexdruck)

Beidseitiger Druck (manueller Duplexdruck)

Druckqualität festlegen

Angaben zur Druckqualität festlegen

EconoMode verwenden

Wasserzeichen erstellen und verwenden

Dokumentskalierungsoptionen

Papier nach Art oder Quelle auswählen

Sonderpapierformat im Druckertreiber einstellen

Erste Seite eines Druckjobs auf anderem Papier drucken

Mehrere Seiten auf ein Blatt drucken

REt verwenden

Schriftoptionen konfigurieren

Auf das Register "NT-Formulare" zugreifen


Auf den Druckertreiber zugreifen

Nach der Installation können Sie über Windows oder die Softwareanwendung auf den Druckertreiber zugreifen. Der Zugriff auf den Druckertreiber ist zwar nicht in allen Anwendungen gleich, erfolgt jedoch normalerweise über das Menü Datei.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

Druckertreiber konfigurieren

Einstellungen vorübergehend ändern (aus einer Softwareanwendung)

Wählen Sie im Menü Datei den Befehl Drucken, und klicken Sie auf Eigenschaften. (Die tatsächliche Vorgehensweise kann von der hier beschriebenen, gängigsten Methode abweichen.)

Standardeinstellungen ändern

Öffnen Sie das Menü Start, und wählen Sie Einstellungen > Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie die Option Eigenschaften aus.

Hilfe zum Druckertreiber verwenden

Für jeden Druckertreiber gibt es Hilfetexte, die mit der Schaltfläche Hilfe im Druckertreiber aufgerufen werden können. Diese Hilfetexte enthalten ausführliche Informationen zum verwendeten Treiber. Die Online-Hilfe für den Druckertreiber ist nicht in die Online-Hilfe der Softwareanwendung einbezogen.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben


Schnelleinstellungen erstellen und verwenden

Mit Hilfe der Schnelleinstellungen können Sie die aktuellen Treibereinstellungen (z.B. Seitenausrichtung, beidseitiger Druck, Papierquelle) für eine spätere Wiederverwendung speichern. Der Einfachheit halber können Schnelleinstellungen auf den meisten Registern des Druckertreibers ausgewählt und gespeichert werden. Wenn Sie die Standardeinstellungen des Druckertreibers wiederherstellen möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste Druckaufgaben-Schnelleinst. die Option Standarddruckeinstellungen aus.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

Hinweis

Sie können 25 Druckaufgaben-Schnelleinstellungen speichern. Möglicherweise wird eine Meldung ausgegeben, dass 25 Druckaufgaben-Schnelleinstellungen definiert wurden, auch wenn weniger als 25 Schnelleinstellungen angezeigt werden. Einige vordefinierte Druckaufgaben-Schnelleinstellungen, die nicht die Konfiguration des Druckers betreffen, werden möglicherweise verborgen. Sie werden jedoch zur Gesamtanzahl der Schnelleinstellungen gezählt, die insgesamt gespeichert werden können.

Schnelleinstellungen erstellen

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Wählen Sie die gewünschten Druckeinstellungen.

3	Geben Sie im Feld Druckaufgaben-Schnelleinst. einen Namen für die aktuellen Einstellungen ein (z.B. "Quartalsbericht" oder "Projektstatus").

4	Klicken Sie auf Speichern.

Beim Speichern einer Schnelleinstellung werden alle aktuellen Treibereinstellungen gespeichert. Der Druckertreiber "merkt" sich jetzt diese Einstellungen.

Schnelleinstellungen verwenden

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Markieren Sie in der Dropdown-Liste Druckaufgaben-Schnelleinst. den gewünschten Eintrag.

3	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit den Parametern der ausgewählten Schnelleinstellung.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Beidseitiger Druck (Duplexdruck)
Automatischer beidseitiger Druck (Duplexdruck)

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Klicken Sie auf dem Register Fertigstellung auf Beidseitiger Druck. Klicken Sie ggf. auf Seite nach oben spiegeln.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Beidseitiger Druck wird nur dann auf dem Register Fertigstellung angezeigt, wenn auf dem Register Konfigurieren die Option Duplexer aktiviert ist.

3	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker ist jetzt für beidseitigen Druck eingestellt.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Beidseitiger Druck (manueller Duplexdruck)
Manueller beidseitiger Druck (manueller Duplexdruck)

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

Das Verfahren beim manuellen beidseitigen Druck ist vom verwendeten Fach abhängig.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Beidseitiger Druck (manuell) wird nur dann auf dem Register Fertigstellung angezeigt, wenn auf dem Register Konfigurieren die Option Manuellen beidseitigen Druck zulassen aktiviert ist.

Wenn auf der Registerkarte Konfigurieren die Optionen Duplexer und Manuellen beidseitigen Druck zulassen aktiviert sind und in das Fach Papier mit einem Format eingelegt ist, das den automatischen beidseitigen Druck unterstützt, wird dieses Kontrollkästchen als Beidseitiger Druck angezeigt. Die zweite Seite wird vom Drucker automatisch gedruckt. Siehe Automatischer beidseitiger Druck (Duplexdruck).

Beidseitiger Druck (manuell) aus Fach 2

1	Legen Sie in Fach 2 ausreichend Papier für den Druckjob ein.

2	Wählen Sie im Druckertreiber die Option Beidseitiger Druck (manuell) aus, und starten Sie den Druckvorgang für den Druckjob. Zunächst wird der erste Teil des Druckjobs auf jeweils einer Seite (gerade Seiten) des Papiers gedruckt.

3	Nachdem der Papierstapel auf der einen Seite bedruckt wurde, legen Sie ihn in Fach 2 ein. Legen Sie das Papier genau so ein, wie im Dialogfeld Anleitung zum beidseitigen Drucken dargestellt.

4	Klicken Sie im Dialogfeld Anleitung zum beidseitigen Drucken auf OK.

5	Wenn das Drucken der zweiten Seite nicht automatisch gestartet wird, drücken Sie am Drucker die Taste Start.

Beidseitiger Druck (manuell) aus Fach 1

1	Öffnen Sie die Klappe des hinteren Ausgabefachs.

2	Stellen Sie sicher, dass in keinem anderen Fach Papier eingelegt ist.

3	Klicken Sie im Druckertreiber auf Richt. Reihenfolge für geraden Pfad, und klicken Sie dann auf Beidseitiger Druck (manuell).

4	Starten Sie den Druckvorgang.

5	Legen Sie Papier in Fach 1 ein, und zwar jeweils ein Blatt. Wenn der Druckvorgang nicht gestartet wird, drücken Sie am Drucker die Taste Start.

6	Nachdem der Papierstapel auf der ersten Seite bedruckt wurde, sortieren Sie die Blätter in der Reihenfolge, in der sie bedruckt wurden.

7	Klicken Sie im Dialogfeld Anleitung zum beidseitigen Drucken auf OK.

8	Legen Sie die Blätter nacheinander einzeln in Fach 1 ein, und zwar in der gleichen Reihenfolge, in der sie auf der ersten Seite bedruckt wurden. Legen Sie das Papier genau so ein, wie im Dialogfeld Anleitung zum beidseitigen Drucken dargestellt.

9	Wenn der Druckvorgang nicht automatisch gestartet wird, drücken Sie am Drucker die Taste Start.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Angaben zur Druckqualität festlegen

Bei den meisten Druckjobs wird mit den Standardeinstellungen des Druckers die beste Kombination aus Druckqualität und Geschwindigkeit erzielt. Bei besonderen oder ungewöhnlichen Druckqualitätserfordernissen lassen sich die Qualitätseinstellungen jedoch individuell anpassen.

So legen Sie die Angaben zur Druckqualität fest:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Fertigstellung, und klicken Sie auf Angaben.

3	Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Angaben zur Druckqualität die gewünschten Einstellungen aus.

4	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit den von Ihnen gewählten Druckqualitätseinstellungen.

Siehe auch

Druckqualität festlegen

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Angaben zur Druckqualität


EconoMode verwenden

Mit EconoMode wird der Tonerverbrauch pro Druckseite gesenkt. Mit dieser Einstellung wird die Gebrauchsdauer der Druckpatrone verlängert, und die Druckkosten pro Seite werden verringert. Die Druckqualität wird jedoch verschlechtert.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die EconoMode-Funktion:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Klicken Sie auf dem Register Fertigstellung auf EconoMode.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die EconoMode-Funktion aktiviert. Andernfalls ist die EconoMode-Funktion deaktiviert.

3	Klicken Sie auf OK.

Nun wird mit der ausgewählten EconoMode-Einstellung gedruckt.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Register "Fertigstellung"


Wasserzeichen erstellen und verwenden

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

So verwenden Sie ein vorhandenes Wasserzeichen:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Klicken Sie auf dem Register Effekte auf die Dropdown-Liste Wasserzeichen.

3	Markieren Sie das gewünschte Wasserzeichen.

4	Klicken Sie ggf. auf Nur erste Seite.

5	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit dem von Ihnen gewählten Wasserzeichen. Wenn ein Dokument kein Wasserzeichen enthalten soll, wählen Sie in der Dropdown-Liste Wasserzeichen den Eintrag "(keine)".

So erstellen oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Wasserzeichen:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

2	Öffnen Sie das Register Effekte, und klicken Sie auf Bearbeiten.

3	Es erscheint das Dialogfeld Angaben zu Wasserzeichen. Markieren Sie das Wasserzeichen, das geändert werden soll, oder klicken Sie auf Neu.

4	Wählen Sie die gewünschten Wasserzeichenoptionen.

5	Klicken Sie auf OK.

6	Aktivieren Sie auf dem Register Effekte ggf. die Option Nur erste Seite.

7	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit dem von Ihnen gewählten Wasserzeichen. Wenn ein Dokument kein Wasserzeichen enthalten soll, wählen Sie in der Dropdown-Liste Wasserzeichen den Eintrag "(keine)".

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Register "Effekte"


Dokumentskalierungsoptionen

Mit Hilfe der Dokumentskalierungsoptionen können Sie ein Dokument auf einen bestimmten Prozentsatz seiner Normalgröße vergrößern oder verkleinern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Dokument auf einem anderen Papierformat (mit oder ohne Skalierung) zu drucken.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

So vergrößern oder verkleinern Sie ein Dokument:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Effekte, und geben Sie im Feld % normaler Größe den Prozentsatz ein, um den das Dokument vergrößert oder verkleinert werden soll.

Alternativ dazu können Sie den Skalierungsfaktor auch mit dem Rollbalken einstellen.

3	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit dem von Ihnen angegebenen Skalierungsprozentsatz.

So passen Sie ein Dokument an ein anderes Papierformat an:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Effekte, und klicken Sie auf Dokument drucken auf.

3	Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat aus.

4	Wenn ein Dokument zum Anpassen an das Ausgabeformat nicht vergrößert oder verkleinert werden soll, muss die Option Größenanpassung deaktiviert sein.

5	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt mit den von Ihnen gewählten Einstellungen.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Papier nach Art oder Quelle auswählen

Wenn die Anwendung Drucken nach Papierart oder Papierquelle unterstützt, nehmen Sie in der Anwendung die gewünschten Einstellungen vor. Die Einstellungen in einer Anwendung haben Vorrang vor den Einstellungen im Druckertreiber.

Der Drucker kann zur Auswahl des Papiers nach Papierart (z.B. Normal- oder Briefkopfpapier) oder Papierquelle (z.B. Manuelle Zufuhr oder Fach 1) konfiguriert werden. Wenn Sie häufig verschiedene Papierarten verwenden, brauchen Sie nach richtiger Konfiguration der Fächer später vor dem Drucken nicht mehr nachzusehen, welches Papier in welchem Fach eingelegt ist.

Die Papierfächer müssen zuerst konfiguriert werden, bevor Sie nach Papierart drucken können. Näheres zur Konfiguration der Papierfächer finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

So wählen Sie Papier nach Art oder Quelle aus:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Papier, und geben Sie dort die gewünschte Papierart bzw. Papierquelle an.

3	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker verwendet jetzt die gewählte Papierart bzw. Papierquelle.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Register "Papier"


Sonderpapierformat im Druckertreiber einstellen

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Papier, und klicken Sie auf Benutzerdefiniert.

3	Das Dialogfeld Sonderpapierformat wird angezeigt. Geben Sie dort den Namen des benutzerdefinierten Formats ein.

4	Geben Sie Länge und Breite des Papierformats ein.

Wenn Sie ein zu kleines oder zu großes Format eingeben, wird das Format im Treiber automatisch auf das minimale bzw. maximale Format gesetzt.

5	Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche, um die Maßeinheit von Millimeter in Zoll oder umgekehrt zu ändern.

6	Klicken Sie auf Speichern.

7	Klicken Sie auf Schließen.

Der Drucker druckt jetzt mit dem gewählten Sonderpapierformat. Der gespeicherte Name erscheint in der Liste verfügbarer Papierformate.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Erste Seite eines Druckjobs auf anderem Papier drucken

Sie können jeweils unterschiedliche Papiereinstellungen für die erste Seite, eine beliebige andere Seite oder den Rückumschlag eines Druckjobs festlegen.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Papier, und wählen Sie das Papier, auf dem die erste Seite des Jobs gedruckt werden soll.

3	Klicken Sie auf dem Register Papier auf Anderes Papier/Deckblatt.

4	Klicken Sie auf Deckblatt, Erste Seite, Übrige Seiten, Letzte Seite oder Rückumschlag. (Wenn Sie anderes Papier für das Deckblatt oder den Rückumschlag verwenden möchten, klicken Sie auf Leeres oder vorgedrucktes Deckblatt hinzufügen.)

5	Legen Sie die gewünschte Papierart oder Papierquelle für die übrigen Seiten des Druckjobs fest. Der Drucker druckt das Dokument jetzt auf dem von Ihnen gewählten Papier.

Hinweis

Für alle Seiten eines Druckjobs muss dasselbe Papierformat verwendet werden.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen

Register "Papier"


Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier drucken

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Fertigstellung.

3	Geben Sie unter "Dokument-Optionen" an, wie viele logische Seiten pro Blatt gedruckt werden sollen (1, 2, 4, 6, 9 oder 16).

4	Aktivieren Sie die Option Seitenränder drucken, wenn jede Seite auf dem Blatt von einem Rahmen umgeben werden soll.

Seitenränder drucken ist nur dann aktiviert, wenn bei Seiten pro Blatt ein Wert größer als 1 eingegeben wurde.

5	Bei mehr als einer Seite pro Blatt können Sie mit der Option Seitenanordnung die Reihenfolge und Anordnung der Seiten auf dem Blatt festlegen.

6	Klicken Sie auf OK.

Der Drucker druckt jetzt auf jedes Blatt die von Ihnen festgelegte Anzahl logischer Seiten.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Standardeinstellungen des Druckertreibers wiederherstellen

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Wählen Sie im Feld Druckaufgaben-Schnelleinst. die Option Standarddruckeinstellungen aus.

Die Standardeinstellungen des Druckertreibers werden wiederhergestellt.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


REt verwenden

REt (Resolution Enhancement-Technologie): Bei aktivierter Option (Ein) werden die treppenartigen Kanten, die normalerweise an den Winkeln und Kurven eines Druckbildes auftreten, geglättet und die Druckqualität von Zeichen dadurch insgesamt verbessert. Deaktivieren Sie die Option (Aus), wenn Grafiken, insbesondere gescannte Bilder, nicht scharf gedruckt werden.

Klicken Sie hier [image], um den Standarddruckertreiber anzuzeigen.

So schalten Sie REt ein oder aus:

1	Öffnen Sie den Druckertreiber.

2	Öffnen Sie das Register Fertigstellung, und klicken Sie auf Angaben.

3	Wählen Sie die gewünschte REt-Option (Ein oder Aus) unter Angaben zur Druckqualität.

4	Klicken Sie auf OK.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

Auf den Druckertreiber zugreifen


Schriftoptionen konfigurieren

Für die Verwendung von Schriftoptionen müssen die Schriftart-DIMMs physisch im Drucker installiert und über die HP LaserJet PCL-Software konfiguriert werden. Nach der Konfiguration werden die im DIMM-Modul gespeicherten Schriften verwendet, und die Schriftinformationen werden nicht bei jedem Druckjob zum Drucker gesendet.

So konfigurieren Sie die Schriftoptionen:

1	Öffnen Sie die Eigenschaftsseite des Druckertreibers, und klicken Sie auf das Register Konfigurieren. (Das Register Konfigurieren steht in der Anwendung nicht zur Verfügung.)

2	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schriftoptionen, und klicken Sie auf Konfigurieren. Es erscheint das Dialogfeld Schriftoptionen konfigurieren.

Weitere Hilfe erhalten Sie im Dialogfeld Schriftoptionen konfigurieren.

So fügen Sie Schriftart-DIMMs hinzu:

1	Vergewissern Sie sich, dass die Schriften für das Schriftart-DIMM im Windows-Betriebssystem installiert sind.

2	Klicken Sie auf Hinzufügen. Es erscheint das Dialogfeld Schriftart-DIMM hinzufügen.

3	Klicken Sie auf Durchsuchen, und wechseln Sie ins Verzeichnis mit den PCL-Schriftinformationsdateien (*.pfm oder *.hpd), die Sie vom Schriftenanbieter erhalten haben.

4	Klicken Sie auf OK, um die ausgewählte Datei zu übernehmen und zum Dialogfeld "Schriftart-DIMM hinzufügen" zurückzukehren. Im Feld Schriftart-DIMM-Name wird der Name des Schriftart-DIMM angezeigt. (Sie können den vorhandenen Namen übernehmen oder einen anderen Namen eingeben.)

5	Klicken Sie auf OK. Alle Schriften auf dem DIMM werden automatisch aktiviert.

So entfernen Sie Schriftart-DIMMs:

Dieses Verfahren kommt dann zur Anwendung, wenn ein Schriftart-DIMM physisch aus dem Drucker entfernt wurde oder Sie nicht möchten, dass die Software weiterhin eine der DIMM-Schriften auswählt.

1	Wählen Sie in der Liste Installierte DIMMs das DIMM, das entfernt werden soll.

2	Klicken Sie auf Entfernen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Schriftarten

Dieses Verfahren kommt zur Anwendung, wenn bestimmte Schriften auf einem DIMM aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

1	Wählen Sie in der Liste Installierte DIMMs das DIMM mit den Schriften, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

2	Markieren Sie in der Liste Schriften auf DIMM die Schrift, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

3	Klicken Sie auf die Schaltfläche Schrift aktivieren/deaktivieren. Hinweis: Abhängig vom aktuellen Status der ausgewählten Schriftart hat die Schaltfläche die Bezeichnung "Schrift aktivieren" oder "Schrift deaktivieren".

4	Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Schriftart, die aktiviert oder deaktiviert werden soll.

5	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Siehe auch

Register "Konfigurieren"

Allgemeine Druckaufgaben


Auf das Register "NT-Formulare" zugreifen

Das Register "NT-Formulare" ist unter Windows NT 4.0 und Windows NT 5.0 verfügbar.

So öffnen Sie das Register "NT-Formulare":

1	Öffnen Sie das Menü Start, und wählen Sie Einstellungen > Drucker.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften. Das Register NT-Formulare wird auf der rechten Seite des Dialogfeldes "Eigenschaften" angezeigt.

Siehe auch

Allgemeine Druckaufgaben

NT Formulare (Registerkarte)