Copyright: © 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.


Karta Wykończenie

Opcje

Szybkie ustawienia

Zapisz

Usuń

Podgląd obrazu strony

Opcje dokumentu

Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku

Druk obustronny lub Druk obustronny (ręczny)

Odwróć strony górą

Druk broszury

Strony na arkuszu

Drukuj ramki stron

Kolejność stron

Opcje jakości druku

Standardowa

Niestandardowy

Szczegóły

EconoMode

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Szczegóły ustawień jakości druku


Szczegóły jakości druku

Dostęp do szczegółów jakości druku można uzyskać wybierając przycisk Szczegóły na karcie Wykończenie.

Ustawienia grafiki

Tryb interpretowania

Automatycznie

Wyślij grafikę w postaci wektorowej

Wyślij grafikę w postaci rastrowej

Wyślij stronę w postaci rastrowej

Ustawienia wydajności

Technologia Resolution Enhancement (REt) Włączona

Technologia Resolution Enhancement (REt) Wyłączona

Wzory skali (WYSIWYG)

Drukuj cały tekst w czerni

Ustawienia czcionek

Wyślij TrueType jako mapy bitowe

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Wybór ustawień jakości druku

W celu wyboru jakości druku

1	Otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Wykończenie.

2	W sekcji Jakość druku wybierz żądane ustawienie jakości druku.

3	Kliknij OK.

Uwaga

Po dokonaniu zmian ustawienia standardowej jakości druku zostaje zaznaczona opcja Nietypowa. W celu przejrzenia ustawień, kliknij Szczegóły. Zobacz dodatkowe informacje w sekcji Wybór ustawień jakości druku.


Automatyczny

Wybierz opcję Automatyczny w celu umożliwienia sterownikowi drukarki dokonania wyboru najlepszego sposobu wysyłania grafiki do drukarki. To ustawienie jest zalecane i standardowe.


Tryb interpretowania

Korzystaj z ustawień Tryb interpretowania w celu optymalizacji szybkości i jakości drukowania grafiki.


Wyślij grafikę w postaci rastrowej

Wybierz opcję Wyślij grafikę w postaci rastrowej, aby wysłać wszystkie pliki graficzne do drukarki w formie obrazów złożonych z pojedynczych punktów. To ustawienie może w niektórych przypadkach poprawić szybkość drukowania.


Wyślij grafikę w postaci wektorowej

Wybierz opcję Wyślij grafikę w postaci wektorowej, aby wysłać grafikę do drukarki jako kombinację obrazów HP-GL/2 i obrazów rastrowych. To ustawienie może poprawić jakość wydruku grafiki.


Wyślij stronę w postaci rastrowej

Wybierz opcję Wyślij stronę w postaci rastrowej, aby wysłać wszystkie pliki graficzne i tekstowe (czcionki TrueType) do drukarki w formie obrazów skomponowanych z pojedynczych punktów. Przy tym ustawieniu nie działa opcja "Wyślij TrueType jako mapy bitowe". Użyj opcji "Wyślij stronę w postaci rastrowej", jeżeli napotykasz na kłopoty z nakładaniem się tekstu na grafikę.


Karta Konfiguruj

Karta Konfiguruj służy do ustawiania niektórych opcji drukowania i sprzętu (np. urządzenia do druku dwustronnego lub pojemnika). Opcje te muszą być ustawione, aby drukarka działała poprawnie.

Uwaga:

W zależności od sterownika drukarki niektóre spośród zaprezentowanych tutaj funkcji mogą być niedostępne.

Aby uzyskać dostęp do karty Konfiguruj

Karta Konfiguruj jest dostępna z folderu Drukarki.

1	W menu Start kliknij Ustawienia, a następnie Drukarki.

2	Prawym klawiszem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości. Pojawi się karta Konfiguruj.

Opcje ogólne

Model drukarki

Obraz drukarki

Więcej

Opcje podawania papieru

Funkcja ta określa wszystkie opcje podawania papieru, które są zainstalowane w drukarce (np. opcjonalne podajniki papieru). W miarę możliwości informacje te będą automatycznie rozpoznawane przez oprogramowanie. Można wybrać różne opcje, lecz jeżeli nie są one zainstalowane, można otrzymać nieoczekiwanie wyniki.

W zależności od posiadanych akcesoriów dla danej drukarki, dostępne są następujące opcje.

Urządzenie do druku dwustronnego

Ręczne drukowanie dwustronne

Mopier włączony

Opcjonalne źródła papieru

Uwaga

Ważne jest, aby wybrać urządzenia do podawania papieru przed rozpoczęciem drukowania.

Zobacz także

Więcej opcji konfiguracji

Typowe prace drukarskie


Więcej opcji konfiguracji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij opcję konfiguracji.

Uwaga:

W zależności od sterownika drukarki niektóre spośród zaprezentowanych tutaj funkcji mogą być niedostępne.

Włącz skalowanie z większego papieru

Moduły DIMM z czcionkami

Przycisk Konfiguruj

Pamięć całkowita

Uwzględniaj typy na liście źródeł aplikacji

Przestrzeń robocza sterownika

Zobacz także

Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami


% normalnego rozmiaru

Określa, o jaki procent należy zwiększyć lub zmniejszyć wielkość dokumentu na stronie w porównaniu z wielkością normalną. Wielkość normalna oznacza wielkość strony dokumentu (sprawdź ustawienia wielkości strony w używanym programie). Jeżeli opcja ta jest wyłączona, kliknij bąbelek oznaczony literą "i", aby dowiedzieć się dlaczego ma to miejsce.


% normalnego rozmiaru (suwak)

Przeciągnij wskaźnik skali, aby procentowo zwiększyć lub zmniejszyć wielkość dokumentu na stronie w porównaniu z wielkością normalną. Wielkość normalna oznacza wielkość strony dokumentu (sprawdź ustawienia wielkości strony w używanym programie).


Informacje

Kliknij przycisk Informacje lub logo HP w celu wyświetlenia informacji o wersji sterownika drukarki.


Dodaj

Kliknij w celu wyświetlenia okna dialogowego Dodawanie modułów DIMM z czcionkami.


Dodaj pustą okładkę lub z nadrukiem

Pozwala dodać okładkę pustą lub z nadrukiem do dokumentu.


Pozwól na ręczny druk dwustronny

Umożliwia drukowanie na dwóch stronach papieru każdego rozmiaru i wagi. Jeżeli opcja jest zaznaczona, karta Wykończenie zawiera opcję druku obustronnego (ręcznie) . Aby skorzystać z tej funkcji i drukować na drugiej stronie, należy ponownie włożyć papier do podajnika. W trakcie tej czynności drukarka na chwilę przestaje pracować.


Skalowanie z większego papieru

Zaznaczenie tego pola umożliwia drukowanie z rozmiarów papieru większych niż obsługiwane przez drukarkę. Zlecenia są automatycznie skalowane do formatu obsługiwanego przez daną drukarkę. Kiedy pole to jest zaznaczone, większe rozmiary papieru można wybrać z listy Format na karcie Papier.


Kąt

Wybierz tę opcję w celu ustawienia kąta, pod jakim znak wodny zostanie umieszczony na wydrukowanej stronie.


Pole edycji kąta

Wpisz w tym polu niestandardowy kąt położenia znaku wodnego na stronie.


Obrót kąta

Wpisz w tym polu niestandardowy kąt położenia znaku wodnego na stronie.


Dostępne podajniki (karta Formaty)

Wybierz podajnik, do którego chcesz przypisać format i rodzaj papieru.


Najlepsza jakość

Drukuje dokumenty w optymalnej rozdzielczości drukarki. Ta opcja zapewnia najlepszą jakość druku dla większości aplikacji. Zmiana rozdzielczości może zmienić formatowanie dokumentów tekstowych.


Druk broszury

Umożliwia drukowanie dokumentu jako broszury. Drukowanie broszury polega na tym, że strony drukuje się w innej kolejności, a na obu stronach arkusza drukowane są dwie strony dokumentu. Umożliwia to zgięcie papieru na pół i złożenie go w broszurę, co daje prawidłową kolejność stron bez potrzeby ich sortowania. Druk broszury wymaga wyboru opcji Druk obustronny.

Możliwe opcje

Format oryginału:	Druk na formacie:
Letter	Letter Legal
Legal	Legal
A4	A4


Przeglądaj

Kliknij w celu odnalezienia plików z informacjami o czcionkach PCL (*.pfm) dostarczonych przez producenta czcionek.


Usuń wszystkie (karta Formaty)

Wymazuje formaty i rodzaje papieru przypisane wszystkim podajnikom.


Zamknij

Kliknij, aby zamknąć okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru.

Uwaga

Niezachowane zmiany po zamknięciu okna dialogowego Niestandardowy rozmiar papieru zostaną stracone.


Kolory

Wybiera kolor dla wybranego znaku wodnego.


Kopie

Wpisz liczbę kopii do wydrukowania (1-999). Ustawienie liczby kopii w używanym programie zastąpi ustawienie liczby kopii w sterowniku.


Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku

Wybierz opcję Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku, aby wysłać zlecenia druku do tylnego, a nie do górnego pojemnika wyjściowego. (Upewnij się, że tylne drzwiczki wyjściowe są otwarte.) Ustawienie to odwraca ułożenie stron tak, aby zachować prawidłową ich kolejność. Więcej informacji na temat koniecznych ustawień w drukarce znajduje się w instrukcji obsługi drukarki.


Aktualne znaki wodne

Wyświetla listę dostępnych znaków wodnych. Kliknij Nowy, aby utworzyć nowy znak wodny. Kliknij Usuń, aby usunąć wybrany znak wodny.


Niestandardowe

Kliknij Niestandardowe, aby określić i zmodyfikować format niestandardowego papieru.


Niestandardowe

Pozwala wybrać własne, niestandardowe ustawienia jakości druku, jak ustalono w oknie Szczegóły jakości druku.


Domyślnie

Drukuje obrazy w rozdzielczości 600 dpi.


Usuń (Szybkie ustawienia)

Kliknij Usuń, aby usunąć zaznaczony zestaw szybkich ustawień z listy. Nie można usunąć ustawienia Domyślne. Aby usuwać lub modyfikować zestawy szybkich ustawień, ustalonych przez administratora, należy posiadać uprawnienia administratora.


Usuń (Znaki wodne)

Kliknij Usuń, aby wybrany znak wodny usunąć z listy dostępnych znaków wodnych. Można utworzyć do 30 znaków wodnych. Aby usuwać lub modyfikować znaki wodne ustalone przez administratora, należy posiadać uprawnienia administratora.


Szczegóły

Kliknij Szczegóły, aby otworzyć okno Szczegóły jakości druku.


Poprzecznie

Znak wodny umieszczony jest poprzecznie na wydrukowanej stronie.


Rozmiary

Pokazuje rozmiary aktualnie wybranego formatu papieru. Aby zmieniać cale na milimetry, kliknij rozmiary strony.


Przestrzeń robocza sterownika (DWS)

Określa ilość "przestrzeni roboczej" pamięci dostępnej dla drukarki. Przy stosowaniu połączenia dwukierunkowego konfiguracja ta jest realizowana automatycznie. W celu określenia wartości do wpisania sprawdź wartość oznaczoną DWS w sekcji dotyczącej pamięci na stronie konfiguracji. W celu wydrukowania strony konfiguracji przejdź do panelu sterowania drukarki, znajdź pozycję Konfiguracja drukarki w menu Informacje i naciśnij przycisk Wybór.


Urządzenie do druku dwustronnego

Jeśli w drukarce zainstalowano urządzenie do druku dwustronnego, możliwe jest drukowanie na obu stronach arkusza papieru, chyba że wybrany zostanie rozmiar lub typ papieru, który nie jest obsługiwany przez tę funkcję (np. folie, etykiety lub koperty).


EconoMode

Po wybraniu opcji EconoMode, drukarka zużywa mniejszą ilość materiałów drukarskich (atramentu bądź tonera) na każdej stronie. Korzystając z tej opcji, wydłuża się czas eksploatacji kaset i obniża jednostkowy koszt wydrukowania strony, ale pogarsza się jakość wydruku. Korzystanie z funkcji EconoMode, gdy w drukarce nie są zainstalowane oryginalne kasety HP, grozi rozlaniem ich zawartości lub uszkodzeniem drukarki.


Edytuj

Kliknij Edytuj, aby zmienić lub utworzyć znak wodny.


Włącz czcionkę/Wyłącz czcionkę

Kliknij w celu włączenia lub wyłączenia wybranej czcionki.


Szybsze drukowanie

Opcja ta optymalizuje prędkość druku dla większości programów.


Tylko na pierwszej stronie

Wybierz niniejszą opcję, aby wydrukować dany znak wodny jedynie na pierwszej stronie. Na następnej i kolejnych stronach nie zostaną wydrukowane żadne znaki wodne.


Odwróć strony górą

Wybór tej opcji powoduje, że strony są drukowane tak, jakby miały zostać zszyte wzdłuż górnej krawędzi tekstu. Gdy nie jest wybrana, strony są drukowane tak, jakby miały zostać zszyte wzdłuż wewnętrznej, bocznej krawędzi strony.


Przycisk Konfiguruj moduł DIMM z czcionkami

Kliknij Konfiguruj, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami i określić, które czcionki znajdują się w modułach DIMM.


Nazwa modułu DIMM z czcionkami

Wyświetla nazwę modułu DIMM z czcionkami. Aby zmienić nazwę, należy wpisać nową. Po kliknięciu OK nazwa pojawi się w polu Zainstalowane moduły DIMM w oknie dialogowym Konfiguracja modułów DIMM.


Moduły DIMM z czcionkami

W celu użycia modułów DIMM z czcionkami, trzeba fizycznie zainstalować w drukarce moduł DIMM z czcionkami. Po zainstalowaniu modułu DIMM z czcionkami w drukarce i zaznaczeniu pola wyboru Moduły DIMM z czcionkami, oprogramowanie wybiera czcionki z modułu DIMM zamiast wysyłać informacje o czcionkach do drukarki wraz z każdym zleceniem druku.


Czcionki w modułach DIMM

Pokazuje wszystkie czcionki w wybranych modułach DIMM z czcionkami wraz z informacją, czy czcionki są włączone czy wyłączone.


Wysokość

Wpisz wysokość aktualnie wybranego niestandardowego rozmiaru papieru. Jeśli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży, sterownik automatycznie dostosuje go do maksymalnego bądź minimalnego dopuszczalnego rozmiaru.


Pomoc

Kliknij, aby wyświetlić opis okna dialogowego.


Pomoc dla kontrolek drukarki

Kliknij, aby wyświetlić animacje komunikatów panelu sterowania, informację na temat znaczenia zestawów sygnałów świetlnych oraz czynności zalecanych w przypadku wystąpienia danych komunikatów.


Poziomo

Znak wodny umieszczony jest poziomo na wydrukowanej stronie.


Uwzględnij rodzaje na liście źródeł aplikacji

Gdy pole Uwzględniaj typy na liście źródeł aplikacji jest zaznaczone, z obszaru Ustawienia strony w aplikacji dostępne są wszystkie rodzaje papieru (m.in. koperty i folie). Kartę Papier otwiera się w aplikacji, klikając polecenie Drukuj w menu Plik, a następnie klikając przycisk Właściwości.

Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna dla Windows 95 i Windows 98.


Zainstalowane moduły DIMM

Pokazuje obecnie zainstalowane moduły DIMM z czcionkami.


Krajobraz

Wybierz, aby wydrukować stronę lub kopertę, której szerokość jest większa niż wysokość, gdy tekst jest zwrócony we właściwą stronę. Papier włóż normalnie, w razie potrzeby tekst zostanie obrócony.


Mopier włączony

Mopier jest dodatkową funkcją drukarki, służącą do tworzenia dużej ilości egzemplarzy jednego zlecenia druku.


Przycisk Więcej

Przycisk Więcej otwiera okno dialogowe Więcej opcji konfiguracji.


Nazwa

Wpisz nazwę niestandardowego rozmiaru papieru. Po wpisaniu nazwy, szerokości i wysokości niestandardowego papieru kliknij Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany. Po zapisaniu wybierz Zamknij. Nietypowe formaty papieru będą od tej chwili zamieszczone na liście rozwijanej Rozmiar, znajdującej się na karcie Papier.


Nazwa

Wybierz czcionkę dla wybranego znaku wodnego.


Nowy

Kliknij Nowy, aby do listy dostępnych znaków wodnych dodać nowy znak.


Opcjonalne źródła podawania papieru

Podaj dowolne źródło podawania papieru zainstalowane w drukarce (na przykład podajnik papieru HP o pojemności 250 arkuszy).


Kolejność stron

Jeżeli w opcji Strony na arkuszu ustawiono więcej niż jedną stronę, na liście rozwijanej Kolejność stron możesz ustawić kolejność i ułożenie stron na arkuszu.


Podgląd obrazu strony

Pokazuje, jak dokument będzie wyglądał przy aktualnie wybranych ustawieniach sterownika drukarki. Podgląd obrazu strony zmienia się wraz z wyborem nowych ustawień. Kliknij obraz, aby zmieniać orientację z poziomej na pionową. Kliknij rozmiar strony, aby zmieniać cale na milimetry.


Strony na arkuszu

Drukuje 1, 2, 4, 6, 9 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru.


Lista Papier/okładki

Pozwala określić rozmiar, typ i źródło papieru dla dokumentu. Aby wydrukować pierwszą lub ostatnią stronę dokumentu na papierze innego rodzaju i formatu lub z innego źródła niż pozostałe strony, wybierz opcję Użyj innego papieru/okładki. Aby wydrukować cały dokument na papierze tego samego rodzaju, formatu i z jednego źródła, usuń zaznaczenie opcji Użyj innego papieru/okładki. Rozmiar papieru musi być taki sam dla wszystkich stron zlecenia druku.

Aby dodać okładkę pustą lub z nadrukiem do dokumentu, wybierz z listy Przednia strona lub Tylna strona, a następnie zaznacz pole wyboru Dodaj pustą okładkę lub z nadrukiem. Sprawdź rodzaj papieru oraz źródło papieru na listach rozwijanych.


Portret

Wybierz, aby wydrukować stronę lub kopertę, której krawędzie boczne są dłuższe niż krawędź górna i dolna, gdy tekst jest zwrócony we właściwą stronę. Papier włóż normalnie, w razie potrzeby tekst zostanie obrócony.


Drukuj cały tekst w czerni

Zaznacz to pole w celu wydruku wszystkich znaków tekstowych w czarnym kolorze, niezależnie od ustawienia koloru tekstu w dokumencie.


Drukuj dokument na

Powoduje wydruk dokumentu na papierze o formacie innym niż ten, który został określony dla tego dokumentu. Opcja ta przydaje się wtedy, kiedy dany dokument został sformatowany do wydruku na papierze formatu jakiego akurat nie posiadasz. Na przykład, jeśli dokument został sformatowany na rozmiar Letter, a właśnie tego typu papieru zabrakło, można wydrukować dokument na papierze o innym rozmiarze.


Druk na dwóch stronach (ręczny)

Drukuje dokument na obu stronach papieru (nazywa się to także dupleksowaniem). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy na karcie Konfiguruj zaznaczono opcję druku dwustronnego. Na niektórych formatach i rodzajach materiałów nie można drukować dwustronnie (np. na kopertach, foliach i na małych niestandardowych formatach). Próba drukowania dwustronnego na etykietach może zakończyć się uszkodzeniem drukarki.

Jeśli drukarka nie posiada zainstalowanego modułu druku dwustronnego, opcja ta wyświetlana jest jako Druk na dwóch stronach (ręcznie). Aby włączyć tą opcję, należy zaznaczyć pole Pozwól na ręczny druk dwustronny na karcie Konfiguracja. W celu ręcznego drukowania dwustronnego postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wydrukować drugie strony. Drukarka zadrukuje najpierw papier po jednej stronie, po czym będzie oczekiwała na ponowne umieszczenie papieru w podajniku wejściowym, aby zadrukować papier również na odwrocie. Podczas oczekiwania na ponowne włożenie papieru inne dokumenty nie mogą być drukowane. Wyczerpujące informacje na temat ręcznego drukowania dwustronnego znajdują się w podręczniku użytkownika.


Instrukcje drukowania na obu stronach

Okno Instrukcje drukowania na obu stronach jest wyświetlane, ponieważ wymagane jest ręczne załadowanie papieru, aby aktualnie drukowany dokument można było wydrukować obustronnie.

Opcja Druk obustronny (ręczny) jest aktualnie stosowana dla tego dokumentu z jednego z poniższych powodów:

•	W używanej drukarce nie zainstalowano urządzenia do druku dwustronnego (dupleksera).

•	Sterownik nie jest skonfigurowany do obsługi dupleksera. Przejdź do folderu drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości. Kliknij kartę Konfiguruj i wybierz Urządzenie do druku dwustronnego.

•	W drukarce zainstalowano urządzenie do druku dwustronnego, ale wybrano typ lub rozmiar papieru, który nie jest obsługiwany przez duplekser.

•	Wybrano opcję Prawidłowa kolejność dla tylnego podajnika wyjściowego lub Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku. Jeśli używany jest tylny pojemnik wyjściowy lub prosta ścieżka wydruku, nie można korzystać z dupleksera.

W wypadku dokumentów dwustronnych o nieparzystej liczbie stron podczas drukowania pierwszych stron drukowana jest jedna strona pusta. Ostatnia strona dokumentu jest drukowana na drugiej stronie pustego arkusza.

Jeśli okno Instrukcje drukowania na obu stronach nie odpowiada lokalizacji stosu wyjściowego w drukarce, upewnij się, że na karcie drukarki Wykończenie wybrano odpowiednio opcję Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku lub Prawidłowa kolejność dla tylnego podajnika wyjściowego.


Drukuj ramki stron

Drukuje ramki wokół poszczególnych stron na kartce. Wybór opcji Drukuj ramki stron jest możliwy wtedy, gdy wybrany jest druk więcej niż jednej strony na arkuszu.


Lokalizacja pliku z czcionkami drukarki

Opcja używana z przyciskiem Przeglądaj. Podaje lokalizację plików z informacjami o czcionkach (*.pfm).


Obraz drukarki (na karcie Konfiguruj)

Pokazuje graficzny obraz drukarki z obecnie zainstalowanymi i skonfigurowanymi opcjami.


Obraz drukarki

Kliknij obraz drukarki, aby wybrać podajnik będący źródłem podawania papieru. Jeżeli format papieru dla danego zlecenia druku nie odpowiada formatowi papieru w wybranym podajniku, mogą wystąpić niespodziewane rezultaty. Jeżeli podajnika papieru nie ma na liście, sprawdź, czy na karcie Konfiguruj wybrane są właściwe opcje podawania papieru.


Pamięć drukarki

Pozwala ustawić całkowitą ilość pamięci RAM w megabajtach


Model drukarki

Umożliwia wybranie obsługiwanego modelu drukarki. Po wybraniu modelu, wyświetlone opcje konfiguracji odpowiadają dostępnym opcjom wybranej drukarki.


Szybkie ustawienia drukowania

Pozwala zapisać aktualne ustawienia sterownika (np. orientację strony, dwustronny druk, źródło papieru) do ponownego wykorzystania. Po dokonaniu wyboru ustawień wpisz nazwę szybkiego ustawienia (np. "Sprawozdanie kwartalne" lub "Stan mojego projektu") i kliknij Zapisz. Przy zapisie zachowane zostają wszystkie ustawienia sterownika. Można także przywrócić ustawienia standardowe sterownika drukarki, wybierając opcję Domyślne z listy rozwijanej Szybkich ustawień. Dla wygody można wybrać i zachować szybkie ustawienia dla większości kart sterownika drukarki.

Uwaga

Można zachować do 25 "Szybkich ustawień". Dopuszcza się sytuację, kiedy sterownik wskaże 25 zdefiniowanych "Szybkich ustawień", chociaż widocznych jest ich mniej. Niektóre predefiniowane "Szybkie ustawienia", które nie mają wpływu na konfigurację drukarki, mogą pozostać ukryte, choć nadal są one wliczane do maksymalnej liczby ustawień, które mogą być zachowane.


Usuń

Kliknij w celu usunięcia modułu DIMM z czcionkami i wszystkich czcionek w module.


Funkcja zwiększania rozdzielczości druku REt (Wył.)

Funkcji zwiększania rozdzielczości druku (REt): Włączony poprawia jakość drukowanych znaków, wygładzając nierówności brzegów, jakie mogą wystąpić na kątach i krzywiznach drukowanych obrazów. Wybierz opcję Wyłączony, jeżeli wydruk grafiki, a zwłaszcza zeskanowanych obrazów, nie jest wyraźny.


Funkcja zwiększania rozdzielczości druku REt (Wł.)

Funkcji zwiększania rozdzielczości druku (REt): Włączony poprawia jakość drukowanych znaków, wygładzając nierówności brzegów, jakie mogą wystąpić na kątach i krzywiznach drukowanych obrazów. Wybierz opcję Wyłączony, jeżeli wydruk grafiki, a zwłaszcza zeskanowanych obrazów, nie jest wyraźny.


Obróć o 180 stopni

Wybierz tę opcję, aby obrócić wydruk na papierze o 180 stopni, jeżeli jest taka potrzeba. Opcja ta może się przydać, np. gdy adres zwrotny na kopercie jest rozmazany. Należy wtedy wybrać to ustawienie i włożyć kopertę stroną z adresem zwrotnym skierowaną w stronę drukarki.


Zapisz

Zapisz umożliwia zachowanie nowych lub zmienionych szybkich ustawień. Przy zapisie zachowane zostają wszystkie ustawienia sterownika. Dla wygody można wybrać i zachować szybkie ustawienia dla większości kart sterownika drukarki.


Zapisz/Usuń/Zmień nazwę

Zapisuje, usuwa lub zmienia nazwę wybranego niestandardowego formatu papieru. Rozmiary zachowane lub o zmienionej nazwie pojawiają się na liście pola Rozmiar na karcie Papier.

Uwaga

Niezachowane zmiany po zamknięciu okna dialogowego Niestandardowy rozmiar papieru zostaną stracone.


Wzory skali (WYSIWYG)

By uzyskać największą niezawodność druku, zaznacz Wzory skali. Zmień tę opcje, jeżeli powstają nieoczekiwane rezultaty w wydrukowanych wypełnieniach i wzorach. Wyłączenie opcji Wzory skali może spowodować różnice w wyglądzie strony na ekranie i na wydruku.


Wyskaluj, aby zmieścić

Jeżeli nie chcesz zmniejszać ani powiększać dokumentu, aby dopasować go do wybranego formatu papieru, anuluj wybór tej opcji.


Wyślij TrueType jako mapy bitowe

Spróbuj wybrać opcję Wyślij TrueType jako mapy bitowe, jeżeli otrzymujesz nieoczekiwane wyniki przy wydruku niektórych znaków tekstowych.


Cieniowanie

Wybierz cieniowanie dla wybranego znaku wodnego.


Format

Wybierz rozmiar czcionki dla wybranego znaku wodnego.


Format (karta Formaty)

Wybierz format papieru lub formularza, włożonego do wybranego podajnika.


Rozmiar

Wybierz format papieru z listy możliwych formatów, w tym również spośród zachowanych formatów niestandardowych. Rozmiar papieru musi pozostać jednakowy dla całego zlecenia druku. Ustawienia używanego programu zastępują ustawienia sterownika.


Źródło

Wybierz podajnik z papierem, z którego chcesz korzystać. Możesz też kliknąć obraz drukarki, aby wybrać podajnik źródłowy. Jeżeli format papieru dla danego zlecenia druku nie odpowiada formatowi papieru w wybranym podajniku, mogą wystąpić niespodziewane rezultaty. Jeżeli podajnika papieru nie ma na liście, sprawdź, czy na karcie Konfiguruj wybrane są właściwe opcje podawania papieru. Ustawienia używanego programu zastępują ustawienia sterownika.


Styl

Wybierz krój czcionki dla wybranego znaku wodnego.


Docelowy format

Wybierz docelowy format papieru. Na liście tej pojawiają się tylko formaty papieru obsługiwane przez tę drukarkę. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Drukuj dokument na.


Rodzaj (karta Formaty)

Wybierz rodzaj papieru, odpowiadający konfiguracji podajnika.


Rodzaj

Wybierz rodzaj papieru lub innego materiału, jaki chcesz użyć. To ustawienie określa prędkość drukarki oraz temperaturę pracy dla wybranego materiału.

UWAGA

Zastosowanie nieodpowiednich ustawień dla materiałów może spowodować uszkodzenie drukarki. Na przykład zastosowanie ustawień dla papieru podczas drukowania na przezroczystej folii może spowodować uszkodzenie folii i zacięcie jej w drukarce.


Użyj innego papieru/okładki

Kliknij Użyj innego papieru/okładki, aby włączyć ustawienia umożliwiające wybranie różnych ustawień papieru dla pierwszej i ostatniej strony, pozostałych stron oraz przedniej lub tylnej okładki.


Używaj milimetrów/cali

Kliknij Używaj milimetrów/cali, aby wybrać nietypowe rozmiary papieru w calach lub w milimetrach.


Tekst znaku wodnego

Wpisz tekst, który zostanie wydrukowany jako znak wodny.


Znaki wodne

Określa tekst znaku wodnego, który zostanie wydrukowany. Kliknij Edytuj, aby zmienić lub utworzyć znak wodny.


Szerokość

Wpisz szerokość aktualnie wybranego niestandardowego formatu papieru. Jeśli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży, sterownik automatycznie dostosuje go do maksymalnego bądź minimalnego dopuszczalnego rozmiaru.


Spis treści

Uwaga:

W zależności od sterownika drukarki niektóre spośród zaprezentowanych tutaj funkcji mogą być niedostępne.

Karta Wykończenie

Karta Efekty

Karta Papier

Karta Podstawy

Karta Konfiguruj

Karta Formularze NT

Typowe prace drukarskie


Karta Efekty

Opcje

Szybkie ustawienia

Zapisz

Usuń

Podgląd obrazu strony

Opcje skalowania

Drukuj dokument na

Wyskaluj, aby zmieścić

% normalnego formatu

Opcje znaków wodnych

Znaki wodne

Tylko na pierwszej stronie

Edytuj

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Szczegóły znaków wodnych


Szczegóły znaków wodnych

Aktualne znaki wodne

Nowy

Usuń

Tekst znaku wodnego

Podgląd obrazu strony

Położenie tekstu

Ukośnie

Poziomo

Kąt

Edycja kąta

Atrybuty czcionki

Nazwa

Kolor

Cieniowanie

Rozmiar

Styl

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Karta Papier

Opcje

Szybkie ustawienia

Zapisz

Usuń

Podgląd obrazu strony

Obraz drukarki

Opcje papieru

Format

Niestandardowy

Użyj innego papieru/okładki

Funkcje miejsca docelowego

Dodaj pustą okładkę lub z nadrukiem

Źródło

Rodzaj

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Niestandardowy format papieru


Niestandardowy format papieru

Nazwa

Zachowaj/Usuń/Zmień nazwę

Szerokość

Wysokość

Używaj milimetrów/cali

Zamknij

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Karta Podstawy

Opcje ogólne

Szybkie ustawienia

Zapisz

Usuń

Informacje

Podgląd obrazu strony

Kopie

Opcje orientacji strony

Portret

Krajobraz

Obróć o 180 stopni

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Karta Usługi

Szybkie ustawienia

Zapisz

Usuń

Pomoc dla kontrolek drukarki

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij opcję konfiguracji.

Dodaj

Zainstalowane moduły DIMM

Czcionki w modułach DIMM

Przycisk Usuń

Przycisk Włącz/Wyłącz czcionkę

Dodawanie modułów DIMM z czcionkami - okno dialogowe

Kiedy klikniesz Dodaj, pojawi się okno dialogowe Dodawanie modułów DIMM z czcionkami. Znajdują się w nim następujące opcje:

Lokalizacja pliku z czcionkami drukarki

Przeglądaj

Nazwa czcionki DIMM

Zobacz także

Karta Konfiguruj

Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami


Karta Formaty NT

Karta "Formaty NT" jest dostępna tylko w systemie Windows XP, Windows 2000 i Windows NT 4.0.

Użyj karty Formaty NT w celu określenia, jakie formaty i rodzaje papierów zostały załadowane do każdego dostępnego podajnika. Określa to możliwości dokonywania wyboru na listach Rozmiar i Rodzaj, zamieszczonych na karcie Papier.

Zadania podajnika

Dostępne pojemniki

Rozmiar

Rodzaj

Wszystkie strony

Zobacz także

Dostęp do karty Formaty NT


Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Przywracanie standardowych ustawień sterownika drukarki

Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

Drukowanie na obu stronach kartki (dupleks)

Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczny dupleks)

Wybór jakości druku

Wybór ustawień szczegółów jakości druku

Korzystanie z opcji EconoMode

Tworzenie i stosowanie znaków wodnych

Opcje zmiany formatu dokumentu

Wybór papieru według rodzaju lub źródła

Ustawianie niestandardowego formatu papieru w sterowniku drukarki

Drukowanie pierwszej strony na innym papierze

Drukowanie wielu stron na jednej kartce papieru

Używanie Ret

Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami

Dostęp do karty Formaty NT


Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Po zainstalowaniu można uzyskać dostęp do sterownika drukarki z Windows lub z używanego programu. Chociaż są różne sposoby otwierania sterownika drukarki w zależności od programu, zwykle odbywa się to z menu Plik.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Konfigurowanie sterownika drukarki

Chwilowa zmiana ustawienia (z używanego programu)

Z menu Plik kliknij Drukuj, a następnie kliknij Właściwości. (Poszczególne kroki mogą się różnić, ale ta metoda jest najczęściej stosowana).

Zmiana ustawień domyślnych

Kliknij przycisk Start, wskaż Ustawienia, następnie kliknij opcję Drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości.

Korzystanie z pomocy do sterownika drukarki

Dla każdego sterownika drukarki dostępna jest pomoc ekranowa, którą można uruchomić za pomocą przycisku Pomoc. Ekrany pomocy zawierają szczegółowe informacje na temat danych sterowników. Pomoc sterownika drukarki jest oddzielona od pomocy aplikacji oprogramowania.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie


Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

Szybkie ustawienia pozwalają zachować aktualne ustawienia sterownika drukarki (np. orientację strony, opcje drukowania na obu stronach, źródło papieru) do ponownego wykorzystania. Dla wygody można wybrać i zachować szybkie ustawienia dla większości kart sterownika drukarki. Można także przywrócić ustawienia standardowe sterownika drukarki, wybierając opcję Domyślne z listy rozwijanej Szybkich ustawień.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Uwaga

Można zachować do 25 "Szybkich ustawień". Dopuszcza się sytuację, kiedy sterownik wskaże 25 zdefiniowanych "Szybkich ustawień", chociaż widocznych jest ich mniej. Niektóre predefiniowane "Szybkich ustawienia", które nie mają wpływu na konfigurację drukarki, mogą pozostać ukryte, choć nadal są one wliczane do maksymalnej liczby ustawień, które mogą być zachowane.

Tworzenie szybkich ustawień

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Wybierz żądane ustawienia druku.

3	W polu Szybkie ustawienia wpisz nazwę dla wybranego zestawu ustawień (np. "Sprawozdanie kwartalne" lub "Stan mojego projektu").

4	Kliknij Zapisz.

Przy zapisie zachowane zostają wszystkie ustawienia sterownika. Sterownik drukarki zapamięta teraz te ustawienia.

Stosowanie szybkich ustawień

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Wybierz żądaną pozycję z rozwijanej listy Szybkich ustawień.

3	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona zgodnie z opcjami wybranymi w danym zestawie szybkich ustawień.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Drukowanie na obu stronach kartki (dupleks)
Automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks)

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Wykończenie kliknij Druk obustronny. Jeśli jest to potrzebne, kliknij opcję Odwróć strony górą.

Uwaga

Aby pole zaznaczenia Druk obustronny pojawiło się na karcie Wykończenie, wcześniej należy zaznaczyć opcję Urządzenie do druku dwustronnego na karcie Konfiguruj.

3	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona do drukowania dokumentu na obu stronach papieru.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczny dupleks)
Ręczne drukowanie na obu stronach arkusza (ręczny dupleks)

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Sposób ręcznego drukowania dwustronnego zależy od tego, który podajnik jest w tym celu używany.

Uwaga

Aby pole wyboru Druk obustronny (ręczny) pojawiło się na karcie Wykończenie, należy wcześniej na karcie Konfiguruj wybrać opcję Ręczne drukowanie dwustronne.

Jeśli na karcie Konfiguruj zaznaczono zarówno pole Urządzenie do druku dwustronnego, jak i Ręczne drukowanie dwustronne, a do podajnika włożono papier formatu obsługującego automatyczny dupleks, wówczas to pole wyboru pojawi się pod nazwą Druk obustronny. Drukarka automatycznie wydrukuje drugą stronę. Patrz Automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks).

Druk obustronny (ręczny) z podajnika 2

1	Wprowadź wystarczającą ilość papieru do podajnika 2.

2	W sterowniku drukarki wybierz opcję Druk obustronny (ręczny) i wyślij zlecenie do drukarki. Drukarka drukuje pierwszą część zlecenia (wszystkie strony parzyste) na jednej stronie papieru.

3	Po zakończeniu wydruku pierwszej strony włóż zadrukowany stos papieru do podajnika 2. Zwróć uwagę, aby włożyć papier dokładnie w taki sposób, jak pokazano w oknie dialogowym Instrukcje drukowania na obu stronach.

4	Kliknij OK w oknie dialogowym Instrukcje drukowania na obu stronach.

5	Jeśli wydruk drugiej strony nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk Start na drukarce.

Druk obustronny (ręczny) z podajnika 1

1	Otwórz tylne drzwiczki wyjściowe.

2	Upewnij się, że w innych podajnikach nie ma papieru.

3	W sterowniku drukarki kliknij Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki wydruku, a następnie kliknij Druk obustronny (ręczny).

4	Wyślij zlecenie do drukarki.

5	Włóż papier do podajnika 1, po jednym arkuszu. Jeśli wydruk się nie rozpocznie, naciśnij przycisk Start na drukarce.

6	Po wydrukowaniu pierwszej strony zbierz arkusze i ułóż ja na stos w kolejności, w jakiej zostały wydrukowane.

7	Kliknij OK w oknie dialogowym Instrukcje drukowania na obu stronach.

8	Włóż arkusze, po jednym, do podajnika 1 w tej samej kolejności, w jakiej wydrukowano pierwszą część zlecenia. Zwróć uwagę, aby włożyć papier dokładnie w taki sposób, jak pokazano w oknie dialogowym Instrukcje drukowania na obu stronach.

9	Jeśli wydruk nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk Start na drukarce.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Wybór szczegółów jakości druku

W większości przypadków, standardowe ustawienia drukarki stanowią najlepszą kombinację jakości i szybkości druku. Jeżeli chcesz uzyskać specjalną lub niestandardową jakość druku, możesz wybrać ustawienia niestandardowe.

Aby wybrać szczegóły jakości druku

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Wykończenie kliknij Szczegóły.

3	Na ekranie Szczegóły jakości druku, wybierz preferowane ustawienia.

4	Kliknij OK.

Drukarka będzie teraz stosować wybrane niestandardowe ustawienia jakości druku.

Zobacz także

Wybór jakości druku

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Szczegóły ustawień jakości druku


Korzystanie z trybu EconoMode

Opcja EconoMode pozwala na mniejsze zużycie tonera na każdej stronie. Wybór tej opcji wydłuży czas użytkowania kasety drukującej i zmniejszy koszt wydruku każdej strony, ale obniży jakość druku.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb EconoMode

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Wykończenie, kliknij EconoMode.

Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, tryb EconoMode jest włączony. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, tryb EconoMode jest wyłączony.

3	Kliknij OK.

Drukarka będzie teraz pracować w wybranym trybie EconoMode.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Karta Wykończenie


Tworzenie i stosowanie znaków wodnych

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Użycie istniejącego znaku wodnego

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Efekty kliknij listę rozwijaną Znaki wodne.

3	Kliknij żądany znak wodny.

4	W razie potrzeby kliknij Tylko na pierwszej stronie.

5	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz gotowa do wydrukowania wybranego znaku wodnego. Aby usunąć znak wodny, na liście rozwijanej Znaki wodne wybierz "(brak)".

Aby stworzyć lub zmodyfikować znak wodny

1	Otwórz sterownik drukarki.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

2	Na karcie Efekty kliknij Edytuj.

3	W oknie Szczegóły znaku wodnego wybierz znak wodny, który chcesz zmodyfikować lub kliknij Nowy.

4	Wybierz żądane opcje znaku wodnego.

5	Kliknij OK.

6	W razie konieczności na karcie Efekty kliknij Tylko na pierwszej stronie.

7	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz gotowa do wydrukowania wybranego znaku wodnego. Aby usunąć znak wodny, na liście rozwijanej Znaki wodne wybierz "(brak)".

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Karta Efekty


Opcje zmiany formatu dokumentu

Opcje zmiany formatu dokumentu pozwalają zmieniać skalę dokumentu o określony procent normalnego formatu. Można także wydrukować dokument na innym formacie papieru, bez lub z opcją zmiany skali.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Aby zmniejszyć lub powiększyć dokument

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Efekty, w polu % normalnego rozmiaru, wpisz procent, o jaki chcesz zmniejszyć lub powiększyć dokument.

Można także użyć paska przewijania, aby powiększyć lub zmniejszyć procent.

3	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona do zmniejszenia lub powiększenia dokumentu o wybrany procent wielkości.

Aby zmieścić dokument na papierze innego formatu

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Efekty, kliknij Drukuj dokument na.

3	Wybierz format papieru, na jakim chcesz drukować.

4	Jeśli chcesz, aby drukowany dokument nie był skalowany, odznacz opcję Wyskaluj, aby zmieścić.

5	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona, aby wydrukować dokument w określony sposób.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Wybór papieru według rodzaju lub źródła

Jeżeli używany program obsługuje wybór papieru do druku według jego rodzaju lub źródła, dokonaj wyboru w programie. Ustawienia programu mają pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika drukarki.

Można skonfigurować drukarkę, aby wybierała papier według Rodzaju (np. papier zwykły lub firmowy) lub Źródła (np. podajnik ręczny lub podajnik 1). Jeżeli często używasz różnych rodzajów papieru, to po właściwym ustawieniu podajników nie musisz już sprawdzać przed rozpoczęciem druku, jaki papier jest do nich załadowany.

Podajniki papieru należy skonfigurować, zanim drukarka będzie mogła drukować na papierze dobranym według rodzaju. Aby skonfigurować podajniki papieru, zobacz instrukcję obsługi drukarki.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Aby wybrać papier według rodzaju lub źródła

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Papier wybierz żądany rodzaj lub źródło papieru.

3	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona do druku dokumentu na papierze wybranego rodzaju lub z wybranego źródła

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Karta Papier


Ustawianie niestandardowego formatu papieru w sterowniku drukarki

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Papier kliknij Niestandardowy.

3	W oknie Niestandardowy rozmiar papieru wpisz nazwę niestandardowego rozmiaru papieru.

4	Wpisz długość i szerokość papieru.

Jeśli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży, sterownik automatycznie dostosuje go do maksymalnego bądź minimalnego dopuszczalnego rozmiaru.

5	Jeżeli zajdzie taka konieczność, kliknij przycisk zmieniający jednostki miary (milimetry lub cale).

6	Kliknij Zapisz.

7	Kliknij Zamknij.

Drukarka jest teraz ustawiona do druku dokumentu na papierze o wybranym, niestandardowym formacie. Zachowana nazwa pojawi się na liście formatów papieru do ponownego wykorzystania.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Drukowanie pierwszej strony zlecenia na innym papierze

Możliwe jest wybranie unikalnych ustawień dla papieru w oparciu o to, czy dana strona jest pierwszą stroną zlecenia druku czy tylną okładką.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Papier wybierz żądany papier na pierwszą stronę zlecenia druku.

3	Na karcie Papier kliknij Użyj innego papieru/okładki.

4	Kliknij Przednia strona, Pierwsza strona, Inne strony, Ostatnia strona lub Tylna strona (aby zastosować inny papier na przednią lub tylną okładkę, kliknij Dodaj pustą okładkę lub z nadrukiem).

5	Wybierz pożądany rodzaj lub źródło papieru dla pozostałych stron dokumentu. Drukarka jest teraz ustawiona do druku dokumentu na wybranym papierze.

Uwaga

Rozmiar papieru musi być taki sam dla wszystkich stron zlecenia druku.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki

Karta Papier


Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Wybierz kartę Wykończenie.

3	W grupie Opcje dokumentu wybierz liczbę stron, jaka ma zostać wydrukowana na kartce (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).

4	Jeżeli chcesz wydrukować ramki wokół każdej strony na arkuszu, kliknij Drukuj ramki.

Opcja Drukuj ramki jest włączona tylko wówczas, gdy liczba stron na arkuszu jest ustawiona na więcej niż 1.

5	Jeżeli liczba stron jest większa niż 1, kliknij Kolejność stron w celu wyboru kolejności i ułożenia stron na arkuszu.

6	Kliknij OK.

Drukarka jest teraz ustawiona, aby drukować wybraną liczbę stron na arkuszu.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Przywracanie standardowych ustawień sterownika drukarki

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	W oknie Szybkie ustawienia wybierania kliknij Domyślne.

Sterownik drukarki przywróci teraz ustawienia standardowe.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Używanie REt

REt (Technologia Resolution Enhancement): Włączony poprawia jakość drukowanych znaków, wygładzając nierówności brzegów, jakie mogą wystąpić na kątach i krzywiznach drukowanych obrazów. Wybierz opcję Wyłączony, jeżeli wydruk grafiki, a zwłaszcza zeskanowanych obrazów, nie jest wyraźny.

Kliknij tutaj [image], aby zobaczyć, który sterownik drukarki jest wybrany jako standardowy.

Aby włączyć lub wyłączyć REt

1	Otwórz sterownik drukarki.

2	Na karcie Wykończenie kliknij Szczegóły.

3	Na ekranie Szczegóły jakości druku, wybierz żądaną opcję REt (włączona lub wyłączona).

4	Kliknij OK.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Uzyskanie dostępu do sterownika drukarki


Konfiguracja modułów DIMM z czcionkami

W celu użycia modułów DIMM z czcionkami, należy w drukarce fizycznie zainstalować moduł z czcionkami DIMM i skonfigurować go za pomocą oprogramowania HP LaserJet PCL. Po skonfigurowaniu oprogramowanie wybiera czcionki z modułu DIMM zamiast wysyłania informacji o czcionkach do drukarki wraz z każdym zleceniem druku.

Aby uzyskać dostęp do konfiguracji modułu DIMM z czcionkami

1	Otwórz opcję właściwości drukarki i wybierz kartę Konfiguruj. (Karta Konfiguruj nie jest dostępna z używanego programu).

2	Wybierz kratkę wyboru Opcje czcionek i kliknij Konfiguruj. Pojawia się okno dialogowe Konfiguruj opcje czcionek.

Dodatkowa pomoc dostępna jest w oknie dialogowym Konfiguruj opcje czcionek.

Aby dodać moduły DIMM z czcionkami

1	Upewnij się, że czcionki w module DIMM są zainstalowane w systemie operacyjnym Windows.

2	Kliknij Dodaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie modułów DIMM z czcionkami.

3	Kliknij Przeglądaj i przejdź do plików informacyjnych czcionek PCL (*.pfm lub *.hpd), dostarczonych przez sprzedawcę czcionek.

4	Kliknij OK, aby zaakceptować wybrany plik i powrócić do pola dialogowego "Dodawanie modułów DIMM z czcionkami". Nazwa czcionki w module DIMM pojawia się w polu Nazwa modułu DIMM z czcionkami. (Można przyjąć istniejącą nazwę lub wpisać nową).

5	Kliknij OK. Wszystkie czcionki w module DIMM zostają automatycznie włączone.

Aby usunąć moduły DIMM z czcionkami

Procedurę tę należy wykonać po fizycznym usunięciu z drukarki modułu DIMM z czcionkami lub wtedy, gdy nie chcesz, żeby oprogramowanie wybierało czcionki z modułu DIMM.

1	W polu Zainstalowane moduły DIMM wybierz żądany moduł DIMM do usunięcia.

2	Kliknij Usuń.

Aby włączyć lub wyłączyć czcionki

Procedura ta służy do włączania i wyłączania określonych czcionek w module DIMM z czcionkami.

1	W polu Zainstalowane moduły DIMM wybierz moduł DIMM, który zawiera czcionki do włączenia lub wyłączenia.

2	W polu Czcionki w modułach DIMM wybierz czcionkę do włączenia lub wyłączenia.

3	Kliknij przycisk Włącz/Wyłącz czcionkę. Uwaga: Przycisk będzie oznaczony "Włącz czcionkę" lub "Wyłącz czcionkę" w zależności od tego, w jakim stanie znajduje się akurat wybrana czcionka.

4	Powtórz czynności 1 do 3 w odniesieniu do każdej czcionki, którą chcesz włączyć lub wyłączyć

5	Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Zobacz także

Karta Konfiguruj

Typowe prace drukarskie


Dostęp do karty Formaty NT

Karta Formuły NT jest dostępna w systemie Windows 4.0 i Windows NT 5.0.

Aby uzyskać dostęp do karty Formaty NT

1	W menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Drukarki.

2	Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę i wybierz Właściwości w wyświetlonym menu. Karta Formaty NT pojawi się po prawej stronie ekranu opcji właściwości.

Zobacz także

Typowe prace drukarskie

Karta Formaty NT